Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Conventies

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Configuratiestappen

CSS 11000

Catalyst 6000

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de juiste procedure om de Content Services Switch (CSS) te verbinden met een Catalyst 6000 Series switch met een Gigabit Ethernet (GE)-interface.

Voordat u begint

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

Lezers van dit document moeten op de hoogte zijn van:

- Basisconfiguratie van CSS.

- Basisconfiguratie van Catalyst switch.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande software- en hardwareversies.

- CSS softwareversie 5.0 bouwt 33

- Alle CSS hardware - herzieningen.

- Catalyst-switch met Cisco IOS-systeemsoftware.

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Configuratiestappen

In de volgende sectie worden de stappen beschreven om de CSS en de Catalyst switch te configureren.

CSS 11000

Stel de CSS-interface in voor normale lading op 1 Gbits-FD-no-pauze. Als dit gebeurt, zorg er dan voor dat u de Catalyst interface instelt om poortonderhandeling uit te schakelen en het verzenden en ontvangen van stroomcontrole op de Catalyst uit te schakelen (raadpleeg de onderstaande Catalyst configuratie stappen).

CSS11800(config)# interface 2/1

CSS11800(config-if[ 2/1])# phy 1Gbits-FD-no-pause

Indien verwacht dat deze sterk gebruikt zal worden, dient u te overwegen om de CSS in te stellen op 1 Gbits-FD-sym. Als dit gedaan wordt, zorg ervoor dat u het verzenden en de stroomcontrole op de Catalyst aanzet (raadpleeg de configuratie stappen hieronder van Catalyst).

CSS11800(config)# interface 2/1

CSS11800(config-if[ 2/1])# phy 1Gbits-FD-sym-asym

Catalyst 6000

Als u 1Gbits-FD-no-Pauze hierboven hebt ingesteld, stel Catalyst dan in om poortonderhandeling uit te schakelen en het verzenden en ontvangen stroomcontrole uit te schakelen.

cat(config)#int GigabitEthernet 1/1

cat(config-if)#speed 1000

cat(config-if)#flowcontrol send off

cat(config-if)#flowcontrol receive off

Als u 1Gbits-FD-sym-asym hierboven hebt ingesteld, stelt u de Catalyst in om de verzenden en ontvangt stroomcontrole in te schakelen.

cat(config)#int GigabitEthernet 1/1

cat(config-if)#speed 1000

cat(config-if)#flowcontrol send on

cat(config-if)#flowcontrol receive on

Gerelateerde informatie

- CSS 1000 Series contentservices Switches voor hardwareondersteuning

- CSS 1500 Series contentservices Switches voor hardwareondersteuning

- Download CSS 1000-software

- Download CSS 1500-software

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen