목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

소개

이 문서에서는 웹 인증 SSID(Service Set Identifier)가 전체 인증 없이 몇 분마다 연결 해제 없이 VPN 사용자 액세스를 허용하기 위해 필요한 단계를 제공합니다.이를 위해 사용자는 WLC(Wireless LAN Controller)에서 웹 인증(웹 인증) 시간 제한을 늘려야 합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 기본 작업 및 웹 인증을 위해 WLC를 구성하는 방법을 알고 있는 것이 좋습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 펌웨어 버전 8.0.100.0을 실행하는 Cisco 5500 Series WLC를 기반으로 합니다.

참고 이 문서의 컨피그레이션 및 웹 인증 설명은 모든 WLC 모델 및 모든 Cisco Unified Wireless Network 이미지 버전 8.0.100.0 이상에 적용됩니다.

배경 정보

많은 고객 네트워크 설정에서는 웹 인증 보안을 전달하지 않고도 특정 IP 주소에 대한 회사 사용자 그룹 또는 게스트 VPN 액세스를 허용하는 설정이 있습니다.이러한 사용자는 웹 인증 보안을 통해 인증되기 위해 자격 증명 없이 IP 주소를 수신하고 VPN에 직접 연결합니다.이 SSID는 인터넷 액세스를 얻기 위해 일반 및 전체 웹 인증을 거치는 다른 사용자 집합에서 사용 중일 수 있습니다. 이 시나리오는 SSID에 구성된 사전 인증 ACL을 통해 사용자가 인증을 전달하기 전에 VPN IP 주소에 대한 연결을 허용합니다.이러한 VPN 사용자의 문제는 IP 주소를 선택하지만 전체 웹 인증을 완료하지 못한다는 것입니다.따라서 Web-auth 시간 초과 타이머가 활성화되고 클라이언트가 인증되지 않습니다.

*apfReceiveTask: Sep 03 12:01:55.694: 00:24:d7:cd:ac:30 172.30.0.118 WEBAUTH_REQD (8)

Web-Auth Policy timeout

*apfReceiveTask: Sep 03 12:01:55.694: 00:24:d7:cd:ac:30 172.30.0.118 WEBAUTH_REQD (8)

Pem timed out, Try to delete client in 10 secs.

이 시간 제한의 값은 5분이며 WLC 버전 7.6보다 빠른 고정 값을 가집니다. 이 짧은 시간 제한 기간 때문에 무선 네트워크를 이러한 유형의 사용자에게 거의 사용할 수 없게 됩니다.이 값을 변경하는 기능은 WLC 버전 8.0에 추가되어 사용자가 사전 인증 ACL 허용 트래픽을 통해 VPN에 액세스할 수 있습니다.

구성

참고:이 섹션에 사용된 명령에 대한 자세한 내용을 보려면 Command Lookup Tool(등록된 고객만 해당)을 사용합니다.

WLC에서 웹 인증 시간 제한을 늘리려면 다음 단계를 완료합니다.

1. VPN IP 주소에 대한 트래픽을 허용하는 ACL을 생성합니다.

2. ACL을 Layer 3 Security(레이어 3 보안) 아래의 WLAN(무선 LAN) 컨피그레이션에서 사전 인증 ACL로 적용합니다.

3. CLI를 통해 로그인하고 config wlan security web-auth timeout 명령을 입력하여 웹 인증 시간 초과 값을 늘립니다.
(WLC)>config wlan security web-auth timeout ?

<value> Configures Web authentication Timeout (300-14400 seconds).

(WLC)>config wlan security web-auth timeout 3600

다음을 확인합니다.

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

WLAN에 대한 Web-auth 세션 시간 제한 값이 다음 예시 출력에 나와 있습니다.

(WLC)>show wlan 10

Web Based Authentication...................... Enabled

Web Authentication Timeout.................... 3600

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

인증 없이 VPN에 연결하는 사용자에 대한 웹 인증 타이머가 시작되는 것을 보려면 debug client <mac-address> 명령을 입력합니다.