목차

소개

Jstack 문제 해결

Jstack이란?

Jstack이 필요한 이유는 무엇입니까?

절차

실이란 무엇입니까?

소개

이 문서에서는 CPS(Cisco Policy Suite)에서 CPU 사용률이 높은 근본 원인을 확인하기 위해 Jstack(Java Stack) 및 이 JSTACK을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

Jstack 문제 해결

Jstack이란?

Jstack은 실행 중인 Java 프로세스의 메모리 덤프를 사용합니다(CPS에서 QNS는 Java 프로세스). Jstack에는 스레드/애플리케이션, 각 스레드의 기능 등 해당 Java 프로세스의 모든 세부 정보가 있습니다.

Jstack이 필요한 이유는 무엇입니까?

Jstack은 엔지니어와 개발자가 각 스레드의 상태를 알 수 있도록 Jstack 추적을 제공합니다.

Java 프로세스의 Jstack 추적을 얻는 데 사용되는 Linux 명령은 다음과 같습니다.

# jstack <process id of Java process>

모든 CPS(이전의 Quantum Policy Suite(QPS)) 버전에서 Jstack 프로세스의 위치는 '/usr/java/jdk1.7.0_10/bin/'입니다. 여기서 'jdk1.7.0_10'은 Java 버전이고 Java 버전은 모든 시스템에서 다를 수 있습니다.

Jstack 프로세스의 정확한 경로를 찾기 위해 Linux 명령을 입력할 수도 있습니다.

# find / -iname jstack

Jstack은 Java 프로세스 때문에 CPU 사용률이 높은 문제를 해결하는 단계를 익히기 위해 여기에서 설명합니다.CPU 사용률이 높은 경우에는 일반적으로 Java 프로세스가 시스템의 높은 CPU를 사용한다는 사실을 알게 됩니다.

절차

1단계:가상 머신(VM)에서 높은 CPU를 사용하는 프로세스를 확인하려면 top Linux 명령을 입력합니다.

이 출력에서 %CPU를 더 많이 사용하는 프로세스를 제거합니다.여기서 Java는 5.9%를 사용하지만 40%, 100%, 200%, 300%, 400% 등 더 많은 CPU를 사용할 수 있습니다.

2단계:Java 프로세스에서 높은 CPU를 사용하는 경우 다음 명령 중 하나를 입력하여 어느 스레드가 어느 정도의 양을 소비하는지 확인합니다.

# ps -C java -L -o pcpu,cpu,nice,state,cputime,pid,tid | sort

또는

# ps -C

-L -o pcpu,cpu,nice,state,cputime,pid,tid | sort

예를 들어, 이 화면에서는 Java 프로세스가 높은 CPU(+40%)를 소비할 뿐만 아니라 높은 활용률을 책임지는 Java 프로세스의 스레드를 사용한다는 것을 보여줍니다.

<snip>

0.2 - 0 S 00:17:56 28066 28692

0.2 - 0 S 00:18:12 28111 28622

0.4 - 0 S 00:25:02 28174 28641

0.4 - 0 S 00:25:23 28111 28621

0.4 - 0 S 00:25:55 28066 28691

43.9 - 0 R 1-20:24:41 28026 30930

44.2 - 0 R 1-20:41:12 28026 30927

44.4 - 0 R 1-20:57:44 28026 30916

44.7 - 0 R 1-21:14:08 28026 30915

%CPU CPU NI S TIME     PID  TID

실이란 무엇입니까?

시스템 내에 응용 프로그램(즉, 단일 실행 프로세스)이 있다고 가정합니다.그러나 많은 작업을 수행하려면 많은 프로세스를 만들어야 하고 각 프로세스에서는 많은 스레드를 만듭니다.스레드 중 일부는 읽기, 쓰기, CDR(Call Detail Record) 만들기 등의 다른 용도가 될 수 있습니다.

이전 예에서 Java 프로세스 ID(예: 28026)에는 30915, 30916, 30927 등 여러 스레드가 포함되어 있습니다.

참고:스레드 ID(TID)는 10진수 형식입니다.

3단계:높은 CPU를 사용하는 Java 스레드의 기능을 확인합니다.

전체 Jstack 추적을 얻으려면 다음 Linux 명령을 입력합니다.프로세스 ID는 Java PID입니다(예: 이전 출력에 표시된 28026).

# cd  /usr/java/jdk1.7.0_10/bin/

# jstack <process ID>

이전 명령의 출력은 다음과 같습니다.

2015-02-04 21:12:21

Full thread dump Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (23.7-b01 mixed mode):

"Attach Listener" daemon prio=10 tid=0x000000000fb42000 nid=0xc8f waiting on

condition [0x0000000000000000]

java.lang.Thread.State: RUNNABLE

"ActiveMQ BrokerService[localhost] Task-4669" daemon prio=10 tid=0x00002aaab41fb800

nid=0xb24 waiting on condition [0x000000004c9ac000]

java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (parking)

at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)

- parking to wait for <0x00000000c2c07298>

(a java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack)

at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:226)

at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill

(SynchronousQueue.java:460)

at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer

(SynchronousQueue.java:359)

at java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(SynchronousQueue.java:942)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1068)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1130)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:722)

"ActiveMQ BrokerService[localhost] Task-4668" daemon prio=10 tid=0x00002aaab4b55800

nid=0xa0f waiting on condition [0x0000000043a1d000]

java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (parking)

at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)

- parking to wait for <0x00000000c2c07298>

(a java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack)

at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:226)

at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill

(SynchronousQueue.java:460)

at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer

(SynchronousQueue.java:359)

at java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(SynchronousQueue.java:942)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1068)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1130)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:722)

<snip>

"pool-84-thread-1" prio=10 tid=0x00002aaac45d8000 nid=0x78c3 runnable

[0x000000004c1a4000]

java.lang.Thread.State: RUNNABLE

at sun.nio.ch.IOUtil.drain(Native Method)

at sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:92)

- locked <0x00000000c53717d0> (a java.lang.Object)

at sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:87)

- locked <0x00000000c53717c0> (a sun.nio.ch.Util$2)

- locked <0x00000000c53717b0> (a java.util.Collections$UnmodifiableSet)

- locked <0x00000000c5371590> (a sun.nio.ch.EPollSelectorImpl)

at sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:98)

at zmq.Signaler.wait_event(Signaler.java:135)

at zmq.Mailbox.recv(Mailbox.java:104)

at zmq.SocketBase.process_commands(SocketBase.java:793)

at zmq.SocketBase.send(SocketBase.java:635)

at org.zeromq.ZMQ$Socket.send(ZMQ.java:1205)

at org.zeromq.ZMQ$Socket.send(ZMQ.java:1196)

at com.broadhop.utilities.zmq.concurrent.MessageSender.run(MessageSender.java:146)

at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:471)

at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:334)

at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:166)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:722)

이제 CPU 사용률이 높은 Java 프로세스의 스레드를 결정해야 합니다.

예를 들어, 2단계에서 설명한 것처럼 TID 30915를 살펴봅니다. TID를 16진수 형식으로 변환해야 합니다. Jstack 추적에서는 16진수 형식만 찾을 수 있기 때문입니다.10진수 형식을 16진수 형식으로 변환하려면 이 변환기를 사용합니다.

3단계에서 볼 수 있듯이 Jstack 추적의 후반부는 높은 CPU 사용률 뒤에 있는 책임 스레드 중 하나인 스레드입니다.Jstack 추적에서 78C3(16진수 형식)을 찾으면 이 스레드는 'nid=0x78c3'로만 표시됩니다. 따라서 CPU 사용량이 많은 Java 프로세스의 모든 스레드를 찾을 수 있습니다.

참고:지금은 스레드 상태에 집중할 필요가 없습니다.관심 사항으로 Runnable, Blocked, Timed_Waiting 및 Waiting과 같은 스레드의 일부 상태가 표시되었습니다.

이전 정보는 CPS 및 기타 기술 개발자가 시스템/VM에서 CPU 사용률 문제가 발생하는 근본 원인을 파악하는 데 도움이 됩니다.문제가 나타날 때 앞서 언급한 정보를 캡처합니다.CPU 사용률이 정상으로 돌아가면 높은 CPU 문제를 일으킨 스레드를 확인할 수 없습니다.

CPS 로그도 캡처해야 합니다.다음은 '/var/log/broadhop' 경로 아래의 'PCRFclient01' VM의 CPS 로그 목록입니다.

- 통합 엔진

- 통합 qns

또한 PCRFclient01 VM에서 다음 스크립트 및 명령의 출력을 가져옵니다.

- # diagnostics.sh(이 스크립트는 QNS 5.1 및 QNS 5.2와 같은 이전 버전의 CPS에서 실행되지 않을 수 있습니다.)

- df -kh

- 상위 항목