목차

소개

표 1 - -B 도메인 AP 지원이 포함된 소프트웨어 릴리스

AP802에 대한 특별 참고 사항

소개

2016년 5월 1일부터 FCC(Federal Communications Commission)는 미국에서 새로운 -A 도메인 액세스 포인트의 배포를 제한했습니다.  새로운 FCC 규정을 준수하기 위해 새로운 -B 도메인이 도입되었습니다.  Cisco는 -B 도메인에 대한 새로운 AP SKU를 출시했습니다. 다음 표에는 어떤 소프트웨어 릴리스 -B 도메인 지원이 도입되었는지 나와 있습니다.

FCC 변경에 대한 자세한 내용은 New -B Domain Product Bulletin을 참조하십시오.

표 1 - -B 도메인 AP 지원이 포함된 소프트웨어 릴리스

AP 시리즈

7.4.150.0

(15.2(2)JB6)

8.0.132.0

(15.3(3)JA7)

8.2.110.0

(15.3(3)JC1)

8.3.102.0

(15.3(3)JD)

IOS-XE

3.6.5

IOS-XE

3.7.4

IOS-XE

3.8.2

IOS-XE

3.9.0

폴라리스

16.1.3

폴라리스 16.2.2

폴라리스

16.3.1

AP-3700i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2700i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1700i

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3700p

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-700i/w

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1532i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1572

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1552 (IoT)

✓

✓

✓

✓

IW-3702

✓

✓

✓

AP803(IR829)

✓

✓

ASA55xx(AP702 임베디드)

✓

✓

AP802에 대한 특별 참고 사항

다양한 800 시리즈 ISR 모델에 포함된 AP802는 -B SKU에서 사용할 수 없습니다.  2016년 5월 1일 이후 판매된 -A SKU AP802가 포함된 800 시리즈 ISR은 FCC 규정을 준수하며 UNII-1 및 UNII-3 밴드만 지원합니다.