목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

AP 수동 설정

AP에서 경량 설정 재설정

AireOS 또는 Catalyst WLC를 통해 AP 재설정

CLI를 통해 AP 재설정

Reset(재설정) 버튼을 사용하여 AP 재설정

컨트롤러에 등록된 AP에서 재설정 버튼 비활성화 방법

문제 해결

소개

이 문서에서는 Cisco IOS® 및 ClickOS AP(Access Point)에서 정적 구성 정보를 수동으로 설정하거나 재설정하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- CAPWAP AP 및 Cisco WLC(Wireless LAN Controller) 설정에 대한 기본 지식

- CAPWAP(Control And Provisioning of Wireless Access Points) 프로토콜에 대한 기본 지식

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- 펌웨어 릴리스 8.8.111.0을 실행하는 Cisco 5520 WLC

- Cisco AIR-CAP3702I-E-K9 시리즈 AP

- Cisco AIR-AP4800-E-K9 시리즈 AP

- 펌웨어 릴리스 17.6.3을 실행하는 Cisco 9800-CL

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

AP 수동 설정

새 설치에서 AP가 검색 알고리즘을 통해 WLC를 찾을 수 없는 경우 콘솔 포트 및 AP CLI(Command Line Interface)를 통해 컨트롤러에 조인하는 데 필요한 정보를 정적으로 구성할 수 있습니다. WLC 검색 알고리즘 및 LAP 등록 프로세스에 대한 자세한 내용은 WLC(Wireless LAN Controller)에 LAP(Lightweight AP) 등록을 참조하십시오.

AP CLI 인터페이스를 통해 AP에 대한 고정 정보를 수동으로 구성하려면 다음 EXEC 모드 CLI 명령을 사용할 수 있습니다.

- Cisco IOS 기반 AP:

AP#capwap ap ip address <IP address> <subnet mask>

AP#capwap ap ip default-gateway <IP-address>

AP#capwap ap primary-base <WLC-sysname> <IP-address>

AP#capwap ap secondary-base <WLC-sysname> <IP-address>

(optional)

AP#capwap ap hostname <name>

(optional)

- ClickOS 기반 AP의 경우

AP#capwap ap ip <IP-address> <subnet mask> <default-gateway> [<dns1-ip-address> <dns2-ip-address> <domain>]

AP#capwap ap primary-base <WLC-sys-name> <IP-address>

AP#capwap ap hostname <name>

(optional)

참고: 활성화 모드에서 이러한 명령을 실행해야 합니다. 기본 활성화 비밀번호는 Cisco입니다. CLI 명령으로 구성된 고정 정보는 컨트롤러에 조인하기 위해 AP에서 사용됩니다. AP가 컨트롤러에 조인하면 사용자는 컨트롤러를 통해 LAP에서 새 설정을 구성할 수 있습니다.

AP에서 경량 설정 재설정

AP를 네트워크의 다른 위치로 이동하면 AP가 이전 WLC에 조인할 수 없거나 다른 WLC에 조인하기 위해 수동으로 AP를 재구성하려면 AP가 다른 컨트롤러와 연관되도록 새 컨트롤러 정보를 입력해야 합니다.

AireOS 또는 Catalyst WLC를 통해 AP 재설정

이전 방법 외에도 WLC에서 LAP의 설정을 재설정할 수도 있습니다. LAP가 컨트롤러에 등록되면 컨트롤러에서 다음 명령을 사용하여 LAP에서 설정을 재설정할 수 있습니다.

- AP clear ap config <ap-name> keep-ip-config 고정 IP 컨피그레이션을 제외하고 모든 AP 컨피그레이션을 기본값으로 지우려면 이 명령을 사용합니다.

- AP clear ap config <ap-name>  고정 IP 컨피그레이션을 포함하는 모든 AP 컨피그레이션을 기본값으로 지우려면 이 명령을 사용합니다.

CLI를 통한 AP 재설정

이 방법을 사용하려면 권한 EXEC 모드에서 AP 콘솔 모드에 로그인합니다.

- Cisco IOS 기반 AP:

AP#clear capwap ap ?

all-config <-- if you need to reset AP to factory default (this command causes system)

controller <-- if you need to clear static configuration for WLC IP address (this command may cause termination session to WLC and new DTLS handshake)

dot1x <-- if you need to reset dot1x credentials for AP authentication

hostname <-- if you need to reset AP host name config

ip <-- if you need to remove static IP configuration on AP. (this command may cause termination session to WLC and new DTLS handshake)

- ClickOS 기반 AP의 경우

AP#capwap ap erase ?

all <-- Erase all AP config (this commands causes AP to reboot)

static-ip <-- Erase static IP/DNS config (this command causes termination session to WLC and new DTLS handshake)

Reset(재설정) 버튼을 사용하여 AP 재설정

이 방법을 사용하려면 AP에 대한 물리적 액세스 권한이 있어야 합니다. 이 프로세스는 Cisco IOS 및 ClickOS AP에 모두 동일합니다.

1. AP에서 전원을 분리합니다.

2. AP의 Mode(모드) 버튼을 길게 눌러 AP에 전원을 공급합니다.

3. 모드 버튼을 20초 이상 유지합니다.

- Cisco IOS 기반 AP에서:

IOS Bootloader - Starting system.

flash is writable

Tide XL MB - 40MB of flash

...

button pressed for 22 seconds

- ClickOS 기반 AP에서:

AP#Button is pressed. Configuration reset activated..

Keep the button pressed for > 20 seconds for full reset

Wait for the button to be released ....

Button pressed for 22 seconds

컨트롤러에 등록된 AP에서 재설정 버튼 비활성화 방법

컨트롤러에 등록된 AP에서 재설정 버튼을 비활성화하려면 다음 CLI 명령을 사용합니다.

(Cisco Controller) >config ap rst-button disable <AP NAME>

문제 해결

IP 주소 할당과 관련된 문제를 트러블슈팅하기 위해 콘솔 포트가 있는 LAP에서 이 debug 명령을 사용할 수 있습니다.

- Cisco IOS 기반 AP에서:

- debug ip udp

- ClickOS 기반 AP에서:

- debug dhcp events

- debug dhcp errors

- debug dhcp packets

참고: AP에 콘솔 포트가 없는 경우 LAP가 연결된 포트의 유선 스니퍼 트레이스를 가져와 어떤 패킷이 LAP와 송수신하는지 확인해야 합니다.

이러한 디버그 명령을 사용하여 WLC CLI를 통해 검색 프로세스를 모니터링할 수 있습니다:

- Cisco IOS 및 ClickOS 기반 AP의 경우:

- debug capwap client events

- debug capwap client errors

- debug capwap client detail