목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

문제 해결 명령

관련 정보

소개

이 문서에서는 데이터 통화에 대한 E1 R2 시그널링을 위한 컨피그레이션 예와 트러블슈팅 기술을 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 구성을 시도하기 전에 E1 R2 신호 이론 문서를 읽는 것이 좋습니다.음성 응용 프로그램의 E1 R2 시그널링에 대한 자세한 내용은 E1 R2 신호 구성 및 문제 해결 문서를 참조하십시오.

사용되는 구성 요소

이 구성은 아래의 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 사용하여 개발 및 테스트되었습니다.이 컨피그레이션에서는 Cisco 3640 라우터와 Cisco AS5300 액세스 서버 간의 백투백 랩 설정을 보여줍니다.

- AS5300은 클라이언트를 시뮬레이션하고 Cisco IOS® Software 버전 12.2(3)를 실행 중입니다.

- 3640은 서버 역할을 하며 Cisco IOS Software 버전 12.1(10)을 실행하고 있습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

E1 R2 시그널링을 사용하면 Cisco 범용 액세스 서버가 E1 R2 시그널링을 사용하는 중앙 사무실 트렁크와 통신할 수 있습니다.R2 시그널링은 채널화된 E1 네트워크에 공통적으로 적용되는 국제 신호 표준입니다.R2 신호에는 단일 표준이 없습니다.ITU-T Q.400-Q.490 권장 사항은 R2를 정의하지만, 많은 국가에서 R2를 완전히 다른 방식으로 구현하고 있습니다.

Cisco Systems는 Cisco IOS 소프트웨어에서 R2 시그널링의 많은 현지화된 구현을 지원함으로써 이러한 과제를 해결합니다.R2 사용자 지정 현지화는 다양한 국가 및 지역에 R2 시그널링이 지원됨을 의미합니다.Cisco는 새로운 국가에서 E1 R2 신호 변형을 지속적으로 지원하고 있습니다.

참고: MICA(Modem ISDN Channel Aggregation) 및 NextPort 디지털 모뎀 모듈만 R2 기능을 지원합니다.마이크로콤 모뎀 또는 모뎀이 아닌 응용 프로그램에는 R2가 지원되지 않습니다.

구성

이 섹션에서는 이 문서에 설명된 기능을 구성하는 정보를 제공합니다.이 구성은 다음 시나리오에 유효합니다.

- E1 R2를 통한 모뎀 전화 접속 연결

- E1 R2 백 투 백 연결

- Cisco 라우터 간 E1 R2 연결

참고: E1 컨트롤러의 컨피그레이션은 데이터 또는 음성 통화에 대해 동일합니다.유일한 차이점은

- 데이터 통화의 경우 통화를 수락하도록 모뎀을 구성해야 합니다.

- 음성 통화의 경우 통화를 수락하도록 음성 포트를 구성해야 합니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 아래 다이어그램에 표시된 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

데이터 통화에 대해 E1 R2를 구성하는 절차는 두 가지 일반적인 단계로 구성됩니다.

- E1 R2 구성

- 모뎀 및 관련 문제 구성

E1 R2 구성은 Telco에서 얻은 정보를 기반으로 합니다.E1 R2 특정 컨피그레이션에 대한 자세한 내용은 E1 R2 Signaling Configuration 및 Troubleshooting 문서를 참조하십시오.

모뎀 컨피그레이션은 PRI 회선과 같은 액세스 서버에 대한 컨피그레이션과 유사합니다.

모니카(as5300)

Monica#show running-config

controller E1 1

!--- E1 R2 configuration

framing NO-CRC4

clock source line secondary 1

ds0-group 1 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled

cas-custom 1

country easteurope use-defaults

interface Async60

!--- Interface configuration for outgoing call

no ip address

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer rotary-group 3

async mode dedicated

ppp authentication chap

line 60

!--- Line configuration for outgoing call

modem InOut

modem dialout controller e1 1

!--- Specify that e1 1 is used for outgoing call

transport input all

autoselect during-login

autoselect ppp

안젤라 (3640)

angela#show running-config

interface Ethernet0/0

ip address 10.200.20.2 255.255.255.0

controller E1 2/0

!--- E1 R2 configuration

framing NO-CRC4

ds0-group 1 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled

cas-custom 1

country easteurope use-defaults

interface Group-Async1

ip unnumbered Ethernet0/0

encapsulation ppp

async mode interactive

peer default ip address pool DIAL_POOL

ppp authentication chap

group-range 97 114

!

ip local pool DIAL_POOL 105.41.30.101 105.41.30.132

line 97 114

!--- Line configuration for incoming calls

modem InOut

autocommand ppp

transport input all

autoselect during-login

autoselect ppp

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

E1 R2 장애 해결에 대한 자세한 내용은 E1 R2 신호 구성 및 문제 해결을 참조하십시오.

문제 해결 명령

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

참고: debug 명령을 실행하기 전에 디버그 명령에 대한 중요 정보를 참조하십시오.

- show controllers e1 - 컨트롤러 하드웨어와 관련된 컨트롤러 상태를 표시합니다.자세한 내용은 show controllers e1 명령 이해를 참조하십시오.

- show diag - Cisco 3600에서 라우터에 대한 하드웨어 정보를 표시하고 모든 하드웨어가 인식되는지 확인합니다.

- debug modem csm - 모뎀에서 통화를 연결하는 데 사용되는 CSM(Call Switching Module)을 디버깅합니다.

- debug cas - CAS 신호 비트 상태의 실시간 추적을 제공합니다.

- 디버그 모뎀 - 액세스 서버의 모뎀 회선 활동을 표시합니다.

- show modem version - 모뎀 펌웨어, 컨트롤러 및 DSP 코드에 대한 버전 정보를 표시합니다.

angela#show modem version

Slot 3:MICA-6DM Firmware, Source - flashow :/mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

CP ver 2730 - 5/23/2001, CheckSum BCCEB316.

SP ver 2730 - 5/23/2001.

MICA 0: HW Version 2.1, Serial Number 21094004.

angela#show diag

Slot 2:

CE1 (Balanced) Port adapter, 1 port

Port adapter is analyzed

Port adapter insertion time unknown

EEPROM contents at hardware discovery:

Hardware revision 1.1 Board revision A0

Serial number 11359839 Part number 800-01234-04

Test history 0x0 RMA number 00-00-00

EEPROM format version 1

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 2A 01 01 00 AD 56 5F 50 04 D2 04 00 00 00 00

0x30: 50 00 00 00 98 11 24 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

angela#show controllers e1 2/0

E1 2/0 is up.

Applique type is Channelized E1 - balanced

Far End Block Errors Detected

No alarms detected.

Framing is NO-CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line.

Data in current interval (34 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail

Secs

Robbed bit signals state:

timeslots rxA rxB rxC rxD txA txB txC txD

1        1   0   0   1   1   0   0   1

2        1   0   0   1   1   0   0   1

3        1   0   0   1   1   0   0   1

4        1   0   0   1   1   0   0   1

5        1   0   0   1   1   0   0   1

6        1   0   0   1   1   0   0   1

7        1   0   0   1   1   0   0   1

8        1   0   0   1   1   0   0   1

9        1   0   0   1   1   0   0   1

10       1   0   0   1   1   0   0   1

11       1   0   0   1   1   0   0   1

12       1   0   0   1   1   0   0   1

13       1   0   0   1   1   0   0   1

14       1   0   0   1   1   0   0   1

15       1   0   0   1   1   0   0   1

17       1   0   0   1   1   0   0   1

18       1   0   0   1   1   0   0   1

19       1   0   0   1   1   0   0   1

20       1   0   0   1   1   0   0   1

21       1   0   0   1   1   0   0   1

22       1   0   0   1   1   0   0   1

23       1   0   0   1   1   0   0   1

24       1   0   0   1   1   0   0   1

25       1   0   0   1   1   0   0   1

26       1   0   0   1   1   0   0   1

27       1   0   0   1   1   0   0   1

28       1   0   0   1   1   0   0   1

29       1   0   0   1   1   0   0   1

30       1   0   0   1   1   0   0   1

31       1   0   0   1   1   0   0   1

클라이언트가 서버의 디버그에서 789 필수 해석 전화를 걸고 있습니다.

monica#2.2.2.1 2060

Trying 2.2.2.1, 2060 ... Open

at

OK

atdt789

이 디버그 출력을 더 잘 이해하려면 E1 R2 신호 이론 문서를 참조하십시오.

angela#show debug

General OS:

Modem control/process activation debugging is on

CAS:

Channel Associated Signaling debugging is on

CSM Modem Management:

Modem Management Call Switching Module debugging is on

angela#

Oct 29 15:59:46.591: Modem 255/255 CSM: received EVENT_CALL_DIAL_IN with call_id 0006

Oct 29 15:59:46.591: src 2/0/25 dest 255/0/255 cause 768

Oct 29 15:59:46.591: CSM: Next free modem = 3/6; statbits = 80010020

Oct 29 15:59:46.591: Modem 3/6 CSM: modem is allocated, modems free=17

Oct 29 15:59:46.591: Modem 3/6 CSM: (CSM_PROC_IDLE)<--DSX0_CALL

Oct 29 15:59:46.595: Modem 3/6 Mica: configured for Answer mode,

with Lower R2 signaling, 0x0 tone detection.

Oct 29 15:59:46.707: Modem 3/6 CSM: received EVENT_START_RX_TONE with call_id 0006

Oct 29 15:59:46.707: src 2/0/25 dest 3/0/6 cause 0

Oct 29 15:59:46.707: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_CHANNEL_LOCKED)<--DSX0_START_RX_TONE

Oct 29 15:59:46.707: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_CHANNEL_LOCKED)<--CSM_EVENT_MODEM_SETUP

Oct 29 15:59:46.711: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_IDLE R2 Got Event R2_START

Oct 29 15:59:46.715: Modem 3/6 Mica: in modem state CALL_SETUP

Oct 29 15:59:46.883: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

!--- We can see number 7

Oct 29 15:59:46.887: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE:R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event 7

Oct 29 15:59:46.887: Modem 3/6 Mica: dialing number '1'

!--- MICA sends 1 (which means send next digit)

Oct 29 15:59:46.887: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '7'

Oct 29 15:59:46.959: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 15:59:47.011: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

Oct 29 15:59:47.011: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 15:59:47.011: Modem 3/6 Mica: dialing number '#'

Oct 29 15:59:47.011: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '#'

Oct 29 15:59:47.099: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 15:59:47.163: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

!--- We can see number 8

Oct 29 15:59:47.163: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event 8

Oct 29 15:59:47.163: Modem 3/6 Mica: dialing number '1'

!--- MICA sends 1 (which means send next digit)

Oct 29 15:59:47.163: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '8'

Oct 29 15:59:47.235: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 15:59:47.299: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

Oct 29 15:59:47.299: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 15:59:47.299: Modem 3/6 Mica: dialing number '#'

Oct 29 15:59:47.299: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '#'

Oct 29 15:59:47.375: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 15:59:47.427: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

Oct 29 15:59:47.427: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE:R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event 9

Oct 29 15:59:47.427: Modem 3/6 Mica: dialing number '1'

!--- MICA sends 1 (which means send next digit)

Oct 29 15:59:47.427: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '9'

Oct 29 15:59:47.499: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 15:59:47.551: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

Oct 29 15:59:47.551: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE:R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 15:59:47.551: Modem 3/6 Mica: dialing number '#'

Oct 29 15:59:47.551: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '#'

Oct 29 15:59:47.639: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

!--- NORMAL TIMEOUT--> 3 seconds

Oct 29 16:00:02.426: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event R2_TONE_TIMER

!--- MICA sends 3 (which means ADDRESS COMPLETE)

Oct 29 16:00:02.426: Modem 3/6 Mica: dialing number '3#'

Oct 29 16:00:02.654: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 16:00:02.678: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

!--- We can see number 1 after we send 3

Oct 29 16:00:02.678: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE:R2_IN_CATEGORY R2 Got Event 1

Oct 29 16:00:02.682: r2_comp_category:R2_ALERTING

!--- MICA sends 3 (which means ADDRESS COMPLETE)

Oct 29 16:00:02.682: Modem 3/6 Mica: dialing number '6'

Oct 29 16:00:02.682: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '1'

Oct 29 16:00:02.834: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

Oct 29 16:00:02.834: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_COMPLETE R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 16:00:02.834: Modem 3/6 CSM: Pending digit generation for #

Oct 29 16:00:02.834: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '#'

Oct 29 16:00:02.854: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 16:00:02.854: Modem 3/6 Mica: dialing number '#'

Oct 29 16:00:02.854: Modem 3/6 CSM: Generate 1 pending digit(s) #

Oct 29 16:00:02.918: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 16:00:03.834: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE:R2_IN_WAIT_GUARD R2 Got Event R2_TONE_TIMER

Oct 29 16:00:03.834: R2_IN_IDLE:2 r2_in_connect called

Oct 29 16:00:03.834: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--ADDR_INFO_COLLECTED

Oct 29 16:00:03.842: Modem 3/6 CSM: received EVENT_CHANNEL_CONNECTED with call_id 0006

Oct 29 16:00:03.842: src 2/0/25 dest 3/0/6 cause 0

Oct 29 16:00:03.842: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_ANSWER_CALL)<--DSX0_CONNECTED

Oct 29 16:00:04.926: Modem 3/6 Mica: in modem state CONNECT

Oct 29 16:00:12.290: Modem 3/6 Mica: in modem state LINK

Oct 29 16:00:21.278: Modem 3/6 Mica: in modem state TRAINUP

Oct 29 16:00:23.002: Modem 3/6 Mica: in modem state EC_NEGOTIATING

Oct 29 16:00:23.170: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_CAS_WAIT_FOR_CARRIER)<--MODEM_CONNECTED

Oct 29 16:00:23.170: Modem 3/6 Mica: in modem state STEADY

Oct 29 16:00:23.194: Modem 3/6 Mica: CONNECT at 33600/33600 (Tx/Rx), V34+, LAPM, V42bis

Oct 29 16:00:23.446: TTY103: DSR came up

Oct 29 16:00:23.446: tty103: Modem: IDLE->(unknown)

Oct 29 16:00:23.446: TTY103: Autoselect started

Oct 29 16:00:23.446: TTY103: create timer type 0, 120 seconds

---------

monica#show debug

General OS:

Modem control/process activation debugging is on

CAS:

Channel Associated Signaling debugging is on

Modem Management:

Modem Management Call Switching Module debugging is on

monica#

Oct 29 15:59:46.540: Mica Modem(1/59): Rcvd Dial String(T789)

Oct 29 15:59:46.540: Mica Modem(1/59): Dropped character T

Oct 29 15:59:46.540: Mica Modem(1/59): Dial String to be processed (789)

Oct 29 15:59:46.540: Mica Modem(1/59): End of Dial String

Oct 29 15:59:46.540: CSM_PROC_IDLE: CSM_EVENT_MODEM_OFFHOOK at slot 1, port 59

Oct 29 15:59:46.540: csm_get_signaling_channel csm_call_info->bchan_num 0xFFFFFFFF

Oct 29 15:59:46.540: csm_get_signaling_channel dchan_index=24952,next_index=0,

dchan_info=0x62269D0C

Oct 29 15:59:46.540: csm_get_signaling_channel csm_call_info->bchan_num 0xFFFFFFFF

Oct 29 15:59:46.540: csm_get_signaling_channel dchan_index=0,next_index=1,

dchan_info=0x61D37574

Oct 29 15:59:46.540: CSM_RX_CAS_EVENT_FROM_NEAT:(8007):

EVENT_CHANNEL_LOCK at slot 1 port 59 on ctrlr 1 chan 25

Oct 29 15:59:46.544: CSM_PROC_OC4_DIALING:

CSM_EVENT_DSX0_BCHAN_ASSIGNED at slot 1, port 59

Oct 29 15:59:46.544: csm_connect_pri_vdev:

TS allocated at bp_stream 1, bp_Ch 9, vdev_common 0x61B7BBAC 1/59

Oct 29 15:59:46.544: Mica Modem(1/59): Configure(0x1 = 0x1)

Oct 29 15:59:46.544: Mica Modem(1/59): Configure(0x23 = 0x4)

Oct 29 15:59:46.544: Mica Modem(1/59): Call Setup

Oct 29 15:59:46.544: from Trunk(0): (1/25): Tx SEIZURE (ABCD=0001)

Oct 29 15:59:46.616: Mica Modem(1/59): State Transition to Call Setup

Oct 29 15:59:46.712: from Trunk(0): (1/25): Rx SEIZURE_ACK (ABCD=1101)

Oct 29 15:59:46.752: CSM_RX_CAS_EVENT_FROM_NEAT:(8007):

EVENT_START_TX_TONE at slot 1 and port 59

Oct 29 15:59:46.752: CSM_PROC_OC4_DIALING:

CSM_EVENT_DSX0_START_TX_TONE at slot 1, port 59

Oct 29 15:59:46.752: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_IDLE R2 Got Event R2_START

Oct 29 15:59:46.752: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 15:59:46.752: Mica Modem(1/59): Will Generate digits:called_party_num=7 len=1

Oct 29 15:59:46.824: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:46.824: Mica Modem(1/59): Generate digits

Oct 29 15:59:46.900: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:46.944: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(1)

Oct 29 15:59:46.944: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event 1

Oct 29 15:59:46.944: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 15:59:47.020: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:47.108: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(#)

Oct 29 15:59:47.108: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 15:59:47.108: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=8 len=1

Oct 29 15:59:47.184: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:47.228: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(1)

Oct 29 15:59:47.228: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event 1

Oct 29 15:59:47.228: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 15:59:47.304: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:47.380: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(#)

ct 29 15:59:47.380: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 15:59:47.380: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=9 len=1

Oct 29 15:59:47.440: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:47.484: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(1)

Oct 29 15:59:47.484: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event 1

Oct 29 15:59:47.484: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 15:59:47.560: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:47.636: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(#)

Oct 29 15:59:47.636: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 16:00:02.521: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(3)

Oct 29 16:00:02.521: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event 3

Oct 29 16:00:02.521: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 16:00:02.593: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 16:00:02.641: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(#)

Oct 29 16:00:02.641: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_B R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 16:00:02.641: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=1 len=1

Oct 29 16:00:02.713: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 16:00:02.745: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(6)

Oct 29 16:00:02.745: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_B R2 Got Event 6

Oct 29 16:00:02.745: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 16:00:02.745: CSM_PROC_OC4_DIALING:

CSM_EVENT_ADDR_INFO_COLLECTED at slot 1, port 59

Oct 29 16:00:02.821: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 16:00:02.925: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(#)

Oct 29 16:00:02.925: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_IDLE R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 16:00:03.845: from Trunk(0): (1/25): Rx ANSWERED (ABCD=0101)

Oct 29 16:00:03.885: CSM_RX_CAS_EVENT_FROM_NEAT:(8007):

EVENT_CHANNEL_CONNECTED at slot 1 and port 59

Oct 29 16:00:03.885: CSM_PROC_OC5_WAIT_FOR_CARRIER:

CSM_EVENT_DSX0_CONNECTED at slot 1, port 59

Oct 29 16:00:03.885: Mica Modem(1/59): Link Initiate

Oct 29 16:00:03.917: Mica Modem(1/59): State Transition to Connect

Oct 29 16:00:06.709: Mica Modem(1/59): State Transition to unknown

Oct 29 16:00:12.497: Mica Modem(1/59): State Transition to Link

Oct 29 16:00:15.197: Mica Modem(1/59): State Transition to unknown

Oct 29 16:00:17.241: Mica Modem(1/59): State Transition to unknown

Oct 29 16:00:21.385: Mica Modem(1/59): State Transition to Trainup

Oct 29 16:00:23.061: Mica Modem(1/59): State Transition to EC Negotiating

Oct 29 16:00:23.245: Mica Modem(1/59): State Transition to Steady State

관련 정보

- E1 R2 신호 이론

- E1 R2 신호 구성 및 문제 해결

- cas-custom 명령으로 E1 R2 사용자 지정

- Cisco AS5300 및 Cisco AS5200 Access Server의 E1 R2 신호

- Cisco 3620 및 3640 Series 라우터의 E1 R2 신호

- Cisco AS5800용 E1 R2 신호

- 다이얼 및 액세스 기술 지원 페이지

- Technical Support - Cisco Systems