목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 라우터 간에 멀티링크 번들을 생성하기 위한 샘플 컨피그레이션을 제공합니다. 두 라우터 간에 여러 개의 멀티링크를 가지려면 각 번들에 대해 서로 다른 인증된 사용자 이름을 구성해야 합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco IOS® Software Release 12.0(7)T를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

여기서 생성한 샘플 컨피그레이션에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

- 하나의 물리적 멤버 인터페이스가 포함된 멀티링크 인터페이스를 사용합니다.

- BRI 인터페이스를 멀티링크 인터페이스의 백업으로 사용합니다. 이 BRI 인터페이스에는 멀티링크 기능과 기본 멀티링크 인터페이스의 다른 모든 특성이 있습니다.

- 백업 인터페이스에서 기본 인터페이스로 전환하는 동안 서로 독립적인 2개의 멀티링크 번들을 사용합니다. 이 중 하나는 멀티링크 인터페이스의 것이고, 하나는 BRI의 것입니다. 기본적으로 멀티링크 번들은 인증된 사용자 이름으로 식별되었습니다. 그러나 이렇게 하면 백업(BRI)에서 기본(멀티링크) 인터페이스로 전환하는 동안 문제가 발생합니다. 이 샘플 컨피그레이션은 이 문제를 해결하는 방법을 보여줍니다.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

- 라우터3

- 라우터 2

라우터3

Router3#show running-config

!

version 12.0

!

hostname Router3

!

!

username MultilinkRouter2 password 0 cisco

username Router2BRI password 0 cisco

!--- The username must match the one in the ppp chap hostname command on the remote router

!

!

isdn switch-type basic-net3

!

multilink bundle-name authenticated

!--- to differentiate bundles based on authenticated usernames

!

interface Multilink1

ip address 192.168.19.6 255.255.255.0

no cdp enable

ppp authentication chap

ppp chap hostname MultilinkRouter3

!--- alternate CHAP hostname

ppp chap password 7 121A0C041104

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface Serial1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface BRI0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

dialer rotary-group 1

isdn switch-type basic-net3

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Dialer1

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer idle-timeout 30

dialer map ip 10.0.0.0 name Router2 broadcast 6084

dialer map ip 192.168.20.2 name Router2 broadcast 6084

dialer load-threshold 1 either

dialer watch-group 1

dialer-group 1

ppp authentication chap

ppp chap hostname Router3BRI

!--- alternate CHAP hostname

ppp chap password 7 094F471A1A0A

ppp multilink

!

router eigrp 1

network 10.0.0.0

network 192.168.19.0

network 192.168.20.0

no auto-summary

eigrp log-neighbor-changes

!

ip classless

no ip http server

!

access-list 150 deny eigrp any any

access-list 150 deny udp any any

access-list 150 permit ip any any

dialer watch-list 1 ip 10.0.0.0 255.0.0.0

dialer-list 1 protocol ip list 150

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

라우터 2

Router2#show running-config

!

version 12.0

!

hostname Router2

!

!

username MultilinkRouter3 password 0 cisco

username Router3BRI password 0 cisco

!--- The username must match the one in the ppp chap hostname command on the remote router

!

isdn switch-type basic-net3

!

multilink bundle-name authenticated

!

interface Multilink1

ip address 192.168.19.5 255.255.255.0

no cdp enable

ppp authentication chap

ppp chap hostname MultilinkRouter2

ppp chap password 7 104D000A0618

!--- alternate CHAP hostname

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface Serial1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

clockrate 2000000

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface BRI0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

dialer pool-member 1

isdn switch-type basic-net3

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Dialer1

ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer remote-name Router3

dialer pool 1

dialer string 6082

dialer-group 1

ppp authentication chap

ppp chap hostname Router2BRI

!--- alternate CHAP hostname

ppp chap password 7 00071A150754

ppp multilink

!

router eigrp 1

network 10.0.0.0

network 192.168.19.0

network 192.168.20.0

no auto-summary

eigrp log-neighbor-changes

!

access-list 150 deny eigrp any any

access-list 150 deny udp any any

access-list 150 permit ip any any

dialer-list 1 protocol ip list 150

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

!

end

다음을 확인합니다.

이 섹션에서는 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

- show ppp multilink - 네트워크가 제대로 작동하는지 테스트합니다.

아래 표시된 출력은 위의 네트워크 다이어그램에 표시된 디바이스에서 이 명령을 입력한 결과입니다.

Router3#show ppp multilink

Multilink1, bundle name is MultilinkRouter2

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x0/0x0 rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 1 active, 0 inactive (max not set, min not set)

Serial1

Virtual-Access1, bundle name is Router2BRI

Dialer interface is Dialer1

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x18/0x3F rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 2 (max not set, min not set)

BRI0:1

BRI0:2

Router2#show ppp multilink

Multilink1, bundle name is MultilinkRouter3

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x0/0x0 rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 1 active, 0 inactive (max not set, min not set)

Serial1

Virtual-Access1, bundle name is Router3BRI

Dialer interface is Dialer1

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x18/0x3F rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 2 (max not set, min not set)

BRI0:1

BRI0:2

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- 멀티링크 PPP 번들 이름 지정 기준

- 추가 PPP 기술 팁

- 추가 액세스 다이얼 기술 팁

- Technical Support - Cisco Systems