목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

Windows NT 이벤트 뷰어

관련 정보

소개

Microsoft Windows NT 이벤트 뷰어는 Windows NT 운영 체제의 일부입니다.이벤트 뷰어를 사용하면 시스템의 시스템, 보안, 애플리케이션 이벤트 및 오류를 모니터링하고 관리할 수 있습니다.Windows NT Event Viewer는 전체 전원 오류나 심각한 문제가 아닌 이벤트(예: 로그인을 시도할 때 잘못된 비밀번호)와 같은 중요한 이벤트를 위한 저장소입니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

Windows NT 이벤트 뷰어

Microsoft Windows NT 이벤트 뷰어를 여는 절차는 다음과 같습니다.

1. 바탕 화면에서 시작 > 프로그램 > 관리 도구 > 이벤트 뷰어를 클릭합니다.

2. 이벤트 뷰어에 있을 때 이벤트 로그를 저장하려면 Log > Save As를 선택합니다.

다른 이름으로 저장 대화 상자가 표시됩니다.

- 파일 이름:저장 파일의 파일 이름을 지정합니다.

- 다른 이름으로 저장 유형:로그 정보를 저장할 파일 형식을 지정합니다.

- 이벤트 로그 파일 (*.EVT) - 이벤트 로그 파일을 만듭니다.이 파일은 이벤트 뷰어를 사용하여 Microsoft Windows NT 워크스테이션에서 나중에 열 수 있습니다.

- 텍스트 파일 (*.TXT) - 메모장과 같은 다른 응용 프로그램에서 열 수 있는 텍스트 파일을 만듭니다.

- 쉼표 제공텍스트 (*.TXT) - 스프레드시트와 같은 다른 응용 프로그램의 정보를 사용하려는 경우

- 저장 위치:컴퓨터에서 사용 가능한 폴더를 나열하려면 아래쪽 화살표를 클릭합니다.폴더를 열려면 폴더 이름을 클릭합니다.

3. Windows NT를 실행하면 이벤트 로그 서비스가 자동으로 시작됩니다.제어판의 서비스 도구를 사용하여 이벤트 로그를 중지할 수 있습니다.

자세한 내용은 Microsoft Windows NT 이벤트 뷰어 도움말을 참조하십시오(메뉴 모음에서 도움말 > 목차 클릭).

관련 정보

- Technical Support - Cisco Systems