목차

소개

배경 정보

용어

FEX 토폴로지

단일 홈 호스트 및 FEX(고정 피닝 모드) 설계

싱글 홈 호스트 및 FEX(포트 채널 모드) 설계

듀얼 홈 호스트(액티브/스탠바이) 및 싱글 홈 FEX(고정 피닝 모드) 설계

듀얼 홈 호스트(액티브/스탠바이) 및 싱글 홈 FEX(포트 채널 모드) 설계

호스트 VPC(단일 링크) 및 FEX 단일 홈(고정 피닝 모드) Straight Through Design

호스트 VPC(단일 링크) 및 FEX 단일 홈(포트 채널 모드) Straight Through 설계

단일 홈 호스트 및 VPC(Active-Active FEX) 설계

듀얼 홈 호스트(액티브/스탠바이) 및 액티브-액티브 FEX(VPC) 설계

호스트 VPC(듀얼 링크) 및 FEX 싱글 홈(고정 피닝 모드) Straight Through VPC Design

호스트 VPC(듀얼 링크) 및 FEX 싱글 홈(포트 채널 모드) Straight Through VPC 설계

호스트 VPC(단일 링크) 및 FEX HIF VPC PO(고급 VPC) 설계가 포함된 액티브-액티브 FEX

호스트 포트 채널 및 액티브-액티브 FEX 설계

듀얼 홈 호스트(액티브/액티브) 및 액티브-액티브 FEX 설계

단일 상위 Nexus 스위치: 호스트 VPC 및 FEX 단일 홈 Straight Through 설계

요약

관련 정보

소개

이 문서에서는 Nexus 2000 FEX(Fabric Extender) 스위치가 상위 스위치 또는 엔드 호스트에 연결될 때 지원되는 다양한 토폴로지에 대해 설명합니다.

배경 정보

혼동을 피하려면 이 문서를 항상 Cisco NX-OS 관련 릴리스 노트와 상호 참조하는 것이 좋습니다.

용어

고정 피닝 모드 또는 포트 채널 모드

Cisco Nexus 5000 Series 스위치용 Cisco Nexus 2000 Series NX-OS Fabric Extender Software 컨피그레이션 가이드, 릴리스 4.0에서는 자세한 내용과 추가 정보를 제공합니다.

액티브-액티브 FEX(FEX-AA)

포트 채널을 통해 두 VPC(Virtual Port Channel) 피어에 모두 연결된 FEX입니다.

액티브/스탠바이 호스트

활성 모드에는 한 개의 NIC(Network Interface Card)가 있고, 대기 모드에는 다른 하나가 있는 호스트.

액티브/액티브 호스트

두 NIC가 모두 활성 모드인 호스트.

FEX 토폴로지

플랫폼 지원에 해당하는 다양한 토폴로지의 간소화된 표현을 볼 수 있습니다. 이 문서에서는 컨피그레이션 단계를 다루지 않습니다.

플랫폼/NX-OS 버전별 릴리스 정보는 이 페이지의 정보를 재정의할 수 있습니다.

단일 홈 호스트 및 FEX(고정 피닝 모드) 설계

플랫폼

코드

코멘트

Nexus 5K

모두

지원됨

Nexus 6K

모두

지원됨

Nexus 7K

모두

지원되지 않음

Nexus 9K

모두

지원되지 않음

싱글 홈 호스트 및 FEX(포트 채널 모드) 설계

플랫폼

코드

코멘트

Nexus 5K

모두

지원됨

Nexus 6K

모두

지원됨

Nexus 7K

모두

지원됨

Nexus 9K

모두

지원됨

듀얼 홈 호스트(액티브/스탠바이) 및 싱글 홈 FEX(고정 피닝 모드) 설계

플랫폼

코드

코멘트

Nexus 5K

모두

지원됨

Nexus 6K

모두

지원됨

Nexus 7K

모두

지원되지 않음

Nexus 9K

모두

지원되지 않음

듀얼 홈 호스트(액티브/스탠바이) 및 싱글 홈 FEX(포트 채널 모드) 설계

플랫폼

코드

코멘트

Nexus 5K

모두

지원됨

Nexus 6K

모두

지원됨

Nexus 7K

모두

지원됨*

Nexus 9K

모두

지원됨

* VDC 1개 및 2개

호스트 VPC(단일 링크) 및 FEX 단일 홈(고정 피닝 모드) Straight Through Design

플랫폼

코드

코멘트

Nexus 5K

모두

지원됨

Nexus 6K

모두

지원되지 않음

Nexus 7K

모두

지원되지 않음

Nexus 9K

모두

지원되지 않음

호스트 VPC(단일 링크) 및 FEX 단일 홈(포트 채널 모드) Straight Through 설계

플랫폼

코드

코멘트

Nexus 5K

모두

지원됨

Nexus 6K

모두

지원됨

Nexus 7K

모두

지원됨*

Nexus 9K

모두

지원됨

* 포트 채널 모드에서 HIF(호스트 인터페이스)를 사용하는 경우

단일 홈 호스트 및 VPC(Active-Active FEX) 설계

플랫폼

코드

코멘트

Nexus 5K

모두

지원됨

Nexus 6K

모두

지원됨

Nexus 7K

모두

지원됨*

Nexus 9K

모두

지원됨**

* Release 7.2 이상에서 지원됩니다.

** 릴리스 7.0(3)I5(2) 이상에서 지원됩니다. 릴리스 정보에 나열된 N93XX 모델에 대해서만 지원됩니다.

** FEX vPC는 FEX 모델과 Cisco Nexus 9500 플랫폼 스위치 사이에서 상위 스위치로 지원되지 않습니다.

듀얼 홈 호스트(액티브/스탠바이) 및 액티브-액티브 FEX(VPC) 설계

플랫폼

코드

코멘트

Nexus 5K

모두

지원됨

Nexus 6K

모두

지원됨

Nexus 7K

모두

지원됨*

Nexus 9K

모두

지원됨**

* Release 7.2 이상에서 지원됩니다.

** 릴리스 7.0(3)I5(2) 이상에서 지원됩니다. 릴리스 정보에 나열된 N93XX 모델에 대해서만 지원됩니다.

** FEX vPC는 FEX 모델과 Cisco Nexus 9500 플랫폼 스위치 사이에서 상위 스위치로 지원되지 않습니다.

호스트 VPC(듀얼 링크) 및 FEX 싱글 홈(고정 피닝 모드) Straight Through VPC Design

플랫폼

코드

코멘트

Nexus 5K

모두

지원됨

Nexus 6K

모두

지원됨

Nexus 7K

모두

지원되지 않음

Nexus 9K

모두

지원되지 않음

호스트 VPC(듀얼 링크) 및 FEX 싱글 홈(포트 채널 모드) Straight Through VPC 설계

플랫폼

코드

코멘트

Nexus 5K

모두

지원됨

Nexus 6K

모두

지원됨

Nexus 7K

모두

지원됨

Nexus 9K

모두

지원됨

호스트 VPC(단일 링크) 및 FEX HIF VPC PO(고급 VPC) 설계가 포함된 액티브-액티브 FEX

플랫폼

코드

코멘트

Nexus 5K

모두

지원됨

Nexus 6K

모두

지원됨

Nexus 7K

모두

지원되지 않음

Nexus 9K

모두

지원되지 않음

호스트 포트 채널 및 액티브-액티브 FEX 설계

플랫폼

코드

코멘트

Nexus 5K

모두

지원됨

Nexus 6K

모두

지원됨

Nexus 7K

모두

지원됨*

Nexus 9K

모두

지원됨**

* Release 7.x에서 도입된 지원

** 릴리스 7.0(3)I5(2) 이상에서 지원됩니다. 릴리스 정보에 나열된 N93XX 모델에 대해서만 지원됩니다.

** FEX vPC는 FEX 모델과 Cisco Nexus 9500 플랫폼 스위치 사이에서 상위 스위치로 지원되지 않습니다.

듀얼 홈 호스트(액티브/액티브) 및 액티브-액티브 FEX 설계

플랫폼

코드

코멘트

Nexus 5K

모두

지원되지 않음

Nexus 6K

모두

지원되지 않음

Nexus 7K

모두

지원되지 않음

Nexus 9K

모두

지원되지 않음

단일 상위 Nexus 스위치: 호스트 VPC 및 FEX 단일 홈 Straight Through 설계

플랫폼

코드

코멘트

Nexus 5K

모두

지원되지 않음

Nexus 6K

모두

지원되지 않음

Nexus 7K

모두

지원되지 않음

Nexus 9K

모두

지원되지 않음

요약

나열된 토폴로지는 구현하려는 특정 설계 옵션을 확인하는 것입니다.

관련 정보

- Nexus 9000 Series 스위치 FEX 지원

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems