목차

소개

문제

솔루션

관련 Cisco 지원 커뮤니티 토론

소개

스위치가 충돌할 경우 메모리 이미지(코어 덤프라고 함)의 전체 복제본을 얻어 충돌 원인을 식별하는 것이 유용합니다.코어 덤프는 일반적으로 기술 지원 담당자에게 매우 유용합니다.

문제

VSS(Virtual Switching System)의 복잡성으로 인해 코어 덤프를 캡처하기가 어려울 수 있습니다.이 문서에서는 Catalyst 6500 VSS에서 FTP(File Transfer Protocol)를 사용하여 코어 덤프를 검색하는 방법을 보여줍니다.

솔루션

이 설명서에서는 다음과 같은 물리적 설정을 가정합니다.

1) 아래와 같이 듀얼 액티브 탐지 중에 VSS의 각 스위치에서 하나의 인터페이스를 종료에서 제외해야 합니다.

VSS(conf)#switch virtual domain 10

VSS(config-vs-domain)#dual-active exclude interface GigabitEthernet1/5/3

VSS(config-vs-domain)#dual-active exclude interface GigabitEthernet2/5/3

2) 아래와 같이 VSS의 각 스위치에 대해 하나씩 2개의 VRF(Virtual Route Forwarding) 인스턴스를 구성합니다.VSS의 두 스위치 모두 공통 서브넷에 연결되므로 이 작업이 필요합니다.

VSS(conf)#ip vrf switch1

VSS(conf)#ip vrf switch2

3) FTP에 대한 사용자 이름, 비밀번호 및 소스 인터페이스를 구성합니다.인터페이스에서 IP 주소를 구성하고 아래 표시된 대로 VRF의 일부로 구성합니다.인접 디바이스에서 연결이 플래핑되지 않도록 하려면 MAC 주소를 변경해야 합니다.

VSS(conf)#ip ftp username anonymous

VSS(conf)#ip ftp password cisco@cisco.com

VSS(conf)#ip ftp source-interface GigabitEthernet2/5/3

VSS(conf)#interface GigabitEthernet1/5/3

VSS(config-if)#no switchport

VSS(config-if)#mac-address AAAA.AAAA.AAAA

VSS(config-if)#ip vrf forwarding switch1

VSS(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

VSS(config)#interface GigabitEthernet2/5/3

VSS(config-if)#no switchport

VSS(config-if)#mac-address BBBB.BBBB.BBBB

VSS(config-if)#ip vrf forwarding switch2

VSS(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

4) FTP 서버의 IP 주소가 직접 연결된 서브넷에 있는 경우 10.1.1.3이라고 하면 경로 구성이 필요하지 않습니다.그러나 FTP 서버가 직접 연결된 서브넷에 없는 경우 FTP 서버에 연결하기 위해 각 VRF 내에서 경로를 구성합니다.

VSS(conf)#ip route vrf switch1 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.254

VSS(conf)#ip route vrf switch2 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.254

5) 각 VRF 인스턴스에서 제공된 ping을 사용하여 FTP 서버와의 연결을 확인합니다.

VSS#ping vrf switch1 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

6) 코어 덤프 생성을 위해 VSS에 다음 세부 정보를 구성합니다.

VSS(conf)#exception core-file incoming/FTP_CORE_FILE compress

VSS(conf)#exception protocol ftp

VSS(conf)#exception dump 10.1.1.3

경고:이 컨피그레이션이 있는 경우 VSS에서 충돌이 발생할 경우 활성 스위치는 코어 덤프가 기록될 때까지 작동 상태로 유지됩니다.VSS 대기 스위치는 코어 덤프가 완전히 작성될 때까지 활성 역할을 인계받지 않습니다.최소 몇 분 정도 걸릴 것이며, 네트워크 응답 시간, FTP 서버의 위치 등에 따라 훨씬 더 많을 수 있습니다.FTP 서버에 쓰는 데 파일 크기 및 네트워크 지연에 따라 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.