목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 Supervisor Engine 720을 실행하는 Catalyst 6500 스위치에서 FIB(Forwarding Information Base) TCAM(Ternary Content Addressable Memory)을 사용자 지정하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 PFC3BXL/PFC3CXL이 포함된 Supervisor Engine 720에서 실행되는 Cisco Catalyst 6500 스위치를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

데이터시트에 설명된 대로 PFC3BXL 및 PFC3CXL은 1백만 개의 IPv4 경로와 512,000(512k) IPv6 경로를 지원합니다.그러나 기본 출력은 다릅니다.

6500#show mls cef maximum-routes

FIB TCAM maximum routes :

=======================

Current :

---------

IPv4 + MPLS         - 512k (default)

IPv6 + IP Multicast - 256k (default)

솔루션

PFC3BXL/PFC3CXL의 기본 번호는 512k IPv4 경로와 256k IPv6 경로입니다.mls cef maximum-routes ip|ipv6 [] 및 reload를 입력하면 이 수를 1M IPv4 또는 512k IPv6 경로로 늘릴 수 있습니다.그러나 1M IPv4 및 512k IPv6 경로를 동시에 달성할 수는 없습니다.IPv4 TCAM 크기를 기본값보다 크게 늘리면 IPv6 공간이 자동으로 차지되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

2014년 8월 8일 글로벌 인터넷 라우팅 테이블에  대한 통계를 제공하는 CIDR(Classless Inter-Domain Routing) 보고서에 따르면 글로벌 인터넷 라우팅 테이블이 512,000개의 경로를 통과했다고 합니다. 다음 예에서는 512,000 IPv4 경로의 기본 TCAM 공간을 768,000 IPv4 경로로 늘리는 방법을 보여줍니다.

6500(config)#mls cef maximum-routes ip ?

<1-1007>  number of 1K entries

6500(config)#mls cef maximum-routes ip 768

Maximum routes set to 786432. Configuration will be effective on reboot.

(After reload)

6500#show mls cef maximum-routes

FIB TCAM maximum routes:

=======================

IPv4                - 768k

MPLS                - 16k (default)

IPv6 + IP Multicast - 120k (default)