목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

표기 규칙

단계별 절차

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco Catalyst 6500/6000 LAN 에뮬레이션(LANE) 모듈에서 비밀번호를 복구하는 방법에 대해 설명합니다. 이 문서에서는 다음 모듈을 다룹니다.

- Catalyst 6500 OC-12 ATM LANE (SMF](단일 모드 파이버)) module(부품 번호: WS-X6101-OC12-SMF)

- Catalyst 6500 OC-12 ATM LANE (MMF[multimode fiber]) module(부품 번호: WS-X6101-OC12-MMF)

사전 요구 사항

요구 사항

이 절차를 수행하려면 기존 케이블 대신 직선 케이블이 필요합니다.

주의: Catalyst 6500/6000 LANE 모듈의 비밀번호 복구 절차는 최신 소프트웨어 개정판(이 문서의 초기 게시 시점에 Cisco IOS® Software Release 12.1(4)E2)과 분리됩니다. 자세한 버그 정보는 Cisco 버그 ID CSCdt05579 (등록된 고객만 해당)를 참조하십시오.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

단계별 절차

이 문서에서는 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine with Catalyst OS(CatOS) 소프트웨어 버전 6.1(1b) 및 Cisco IOS Software Release 12.0(5)XS1이 포함된 Cisco ATM LANE 모듈의 비밀번호 복구 절차에 대해 설명합니다.

1. 터미널 에뮬레이션이 있는 터미널 또는 PC를 ATM LANE 모듈의 콘솔 포트에 연결합니다.

다음 터미널 설정 사용:

9600 baud rate

No parity

8 data bits

1 stop bit

No flow control

2. show version 명령을 실행하고 컨피그레이션 레지스터의 설정을 기록합니다.

Cisco 1600 Series 라우터의 비밀번호 복구 절차 문서의 비밀번호 복구 절차 예 섹션은 show version 명령의 출력을 제공합니다. 컨피그레이션 레지스터 설정은 일반적으로 0x2101 또는 0x101입니다.

3. Catalyst 6500/6000의 Supervisor Engine으로 이동하여 reset module 명령을 실행합니다.

4. 전원이 켜진 후 10초 내에 터미널 키보드에서 Break를 눌러 모듈을 ROM 모니터(ROMmon)에 넣습니다.

브레이크 시퀀스가 작동하지 않을 경우 다른 키 조합은 비밀번호 복구 중 표준 브레이크 키 시퀀스 조합을 참조하십시오.

5. rommon 1> 프롬프트에서 confreg 0x2142 명령을 실행하여 컨피그레이션을 로드하지 않고 Flash에서 부팅합니다.

6. rommon 2> 프롬프트에서 reset 명령을 실행합니다.

모듈이 재부팅되지만 저장된 컨피그레이션은 무시됩니다.

7. 화면에 다음과 같은 질문이 나타나면 여기에 굵은 글꼴로 표시되는 응답을 입력합니다.

1. 초기 구성 대화 상자를 입력하시겠습니까? 예

2. 기본 관리 설정을 입력하시겠습니까? 아니요

3. 현재 인터페이스 설정을 보시겠습니까? 아니요

4. 호스트 이름 입력: 호스트 이름

5. enable secret을 입력합니다. 새 암호

6. 암호 입력: 암호

7. 가상 터미널 암호 입력: 암호

참고: 여기서 암호화하는 새 비밀번호를 입력합니다.

8. SNMP 네트워크 관리를 구성하시겠습니까? 아니요

참고: enable secret password를 지정하지 않으면 no encryption을 입력합니다.

9. 컨피그레이션을 저장하도록 선택할 수 있는 메뉴가 표시될 때까지 no를 입력합니다.

10. 2를 입력하여 컨피그레이션을 저장합니다.

8. ATM> 프롬프트에서 enable 명령을 실행합니다.

9. 새 비밀번호를 입력합니다.

활성화 모드에 있으며 ATM# 프롬프트를 확인합니다.

10. copy start running 명령을 실행하여 NVRAM을 메모리에 복사합니다.

configure terminal 명령을 실행하지 마십시오.

11. write terminal 명령 또는 show running 명령을 실행합니다.

12. configure terminal 명령을 실행하고 변경합니다.

이제 프롬프트가 hostname(config)#입니다.

13. config-register 0x2102 명령 또는 2단계에서 기록한 값을 실행합니다.

14. Ctrl-Z를 눌러 컨피그레이션 모드를 종료합니다.

이제 프롬프트가 hostname#입니다.

15. 변경 사항을 커밋하려면 write 명령을 실행합니다.

16. 새 컨피그레이션 레지스터를 사용하여 다시 시작하려면 reload 명령을 실행합니다.

관련 정보

- LAN 제품 지원 페이지

- LAN 스위칭 지원 페이지

- Technical Support - Cisco Systems