목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

Catalyst 2900 플랫폼

Catalyst 4000 플랫폼

관련 정보

소개

이 문서의 목적은 다양한 Catalyst 2900 및 Catalyst 4000 스위치 간의 명명 규칙을 명확하게 설명하는 것입니다.표에 제품 이름, 제품이 파생된 플랫폼, 제품에 대한 관련 세부 정보, 제품에 사용되는 CLI(Command Line Interface), 이미지 이름, 특정 스위치 플랫폼에 사용할 수 있는 소프트웨어 구성 및 문제 해결 문서가 나와 있습니다.

이 표에서 특정 제품에 대한 자세한 기술 정보는 해당 제품 링크를 참조하십시오.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

Catalyst 2900 플랫폼

2900 플랫폼

플랫폼 이름

원본

세부 정보

사용된 CLI

사용된 이미지

지원되는 구성/문제 해결 문서

Catalyst 2900

- WS-C2901

- WS-C2902

Catalyst 5000

- 5002 섀시

- Supervisor Engine I with 2100BaseTX uplinks

- 10/100BaseTX(2901) 또는 12 100BaseFX MMF(Multimode Fiber)(2902) 스위치 포트 12개

Catalyst OS(CatOS)

cat5000-sup 이미지 사용

모든 Catalyst 5000 Series 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 2926

- WS-C2926T

- WS-C2926F

Catalyst 5000

- 5002 섀시

- Supervisor Engine II - 100BaseTX(2926T) 또는 100BaseFX MMF(2926F) 업링크 2개

- 10/100BaseTX 스위치 포트 24개

CatOS

cat5000-sup 이미지 사용

모든 Catalyst 5000 Series 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 2926G

- WS-C2926GS

- WS-C2926GL

Catalyst 5000

- 5002 섀시

- Supervisor Engine III/NetFlow Feature Card(NFFC) - 고정 1000BaseSX(2926GS) 2개 또는 1000BaseLX/LH(2926GL) 업링크 2개

- 10/100BaseTX 스위치 포트 24개

CatOS

cat5000-sup3 이미지 사용

모든 Catalyst 5000 Series 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 2948G

- WS-C2948G

Catalyst 4000

- 수퍼바이저 엔진 I

- 10/100BaseTX 스위치 포트 48개 + 1000BaseX GBIC(Gigabit Interface Converter) 스위치 포트 2개

CatOS

cat4000 이미지 사용

모든 Catalyst 4000 Series 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 2980G

- WS-C2980G

Catalyst 4000

- 수퍼바이저 엔진 I

- 10/100BaseTX 스위치 포트 80개 + 1000BaseX GBIC 스위치 포트 2개

CatOS

cat4000 이미지 사용

모든 Catalyst 4000 Series 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 2980G-A

- WS-C2980G-A

Catalyst 4000

- Supervisor Engine I(ASIC[Application-Specific Integrated Circuits] 비용 절감)

- 10/100BaseTX 스위치 포트 80개 + 1000BaseX GBIC 스위치 포트 2개

CatOS

cat4000 이미지 사용

모든 Catalyst 4000 Series 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 2948G-L3

- WS-C2948G-L3

- WS-C2948GL3-DC

Catalyst 8540

- 48 10/100BaseTX EPIF(Ethernet processor interface) + 2 1000BaseX GBIC XPIF(Gigabit Processor Interface) Layer 3 스위치 인터페이스

Cisco IOS® 소프트웨어

cat2948g-in-mz 이미지 사용

모든 Catalyst 2948G-L3 및 4908G-L3 시리즈 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 2900 XL

- WS-C2912-XL

- WS-C2924C-XL

- WS-C2924-XL

- WS-C2912MF-XL

- WS-C2924M-XL

- WS-C2924M-XL-EM-DC

해당 없음

다양한 미디어 유형을 사용할 수 있는 고정 구성 스위치(일부 스위치는 추가 포트에 대한 확장 모듈을 지원합니다.)

Cisco IOS Software(레이어 2 전용)

c2900XL 이미지 사용

모든 Catalyst 2900 XL/3500 XL 시리즈 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 2900 LRE(Long-Reach Ethernet) XL

- WS-C2912-LRE-XL

- WS-C2924-LRE-XL

Catalyst 2900XL

- 고정 자동 감지 10/100 포트 4개

- LRE 포트 12개 또는 24개

Cisco IOS Software(레이어 2 전용)

특수 c2900XL 이미지 사용

모든 Catalyst 2900 XL/3500 XL 시리즈 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 2940

- 2940-8TT-S

- 2940-8TF-S

해당 없음

- 10/100 포트 고정 구성 스위치 8개

- 10/100/1000 포트(TT-S) 1개 또는 100Base-FX 포트 1개 및 TF-S(SFP) 포트 1개

Cisco IOS Software(레이어 2 전용)

c2940 이미지 사용

Catalyst 2940 설명서, 대부분의 Catalyst 2950 설명서 및 대부분의 Catalyst 2900 XL/3500 XL 시리즈 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 2950

- WS-C2950-12

- WS-C2950-24

- WS-C2950C-24

- WS-C2950T-24

- WS-C2950G-12-EI

- WS-C2950G-24-EI

- WS-C2950G-24-EI-DC

- WS-C2950G-48-EI

- WS-C2950SX-24

- WS-C2950SX-48-SI

- WS-C2950T-48-SI

Catalyst 2955

- WS-C2955T-12

- WS-C2955C-12

- WS-C2955S-12

해당 없음

12, 24 또는 48 10/100 포트 고정 구성 스위치(다양한 미디어 포트 사용 가능), 모델에 따라 다름

Cisco IOS Software(레이어 2 전용)

c2950 또는 c2955 이미지를 각각 사용합니다.Catalyst 2950 스위치는 모델에 따라 달라지는 EI(Enhanced Image) 또는 SI(Standard Image)를 인식합니다.Catalyst 2955 스위치는 EI만 실행합니다.

Catalyst 2950 설명서 및 대부분의 Catalyst 2900 XL/3500 XL 시리즈 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 2950

- WS-C2950ST-8 LRE

- WS-C2950ST-24 LRE

- WS-C2950ST-24 LRE 997(DC)

Catalyst 2950

- LRE 포트 8개 또는 24개

- 10/100/1000 포트 2개 및 SFP 모듈 슬롯 2개

Cisco IOS Software(레이어 2 전용)

c2950lre 이미지 사용

Catalyst 2950 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 2970

- WS-C2970G-24T

- WS-C2970G-24TS

해당 없음

- 10/100/1000 포트 24개(24-T)

- 10/100/1000 포트 24개(SFP 4개)

Cisco IOS Software(레이어 2 전용)

c2970 이미지 사용

Catalyst 2970 설명서, 대부분의 Catalyst 2940/2950 설명서, Catalyst 2900 XL/3500 XL 시리즈 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 4000 플랫폼

4000 플랫폼

플랫폼 이름

원본

세부 정보

사용된 CLI

사용된 이미지

지원되는 구성/문제 해결 문서

Catalyst 4000

- WS-C4003 3-slot Catalyst 4000 섀시

해당 없음

Supervisor Engine I(WS-X4012)만 지원

CatOS

cat4000 이미지, cat4000.x-y-z 이미지 또는 cat4000-k8.x.y.z 이미지 사용(CiscoView 이미지의 경우 cat4000-cv 사용)

거의 모든 CatOS(Catalyst 4k/5k/6k) 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 4000

- WS-C4006 6-slot Catalyst 4000 섀시

해당 없음

Supervisor Engine II 지원(WS-X4013)

- Supervisor Engine II에서만 CatOS 사용

CatOS 이미지 사용:cat4000.x-y-z 또는 cat4000-k8.x.y.z(CiscoView 이미지의 경우 cat4000-cv 사용)

거의 모든 CatOS(Catalyst 4k/5k/6k) 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Supervisor Engine II-Plus(WS-4013+), Supervisor Engine III(WS-X4014), Supervisor Engine IV(WS-X4515) 및 Supervisor Engine V(WS-X4516) 지원

- Supervisor Engine II-Plus, III, IV 및 V에서만 Cisco IOS 소프트웨어

Cisco IOS 이미지 사용:cat4000-is-mz 또는 cat4000-i9s-mz(기본 L3 기능 집합) 또는 cat4000-i5s(고급 L3 기능 집합), cat4500(소프트웨어 릴리스 및 Supervisor Engine에 따라 다름)

거의 모든 Cisco IOS(Catalyst 4k/6k) 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 4500

- WS-C4503, 3슬롯 Catalyst 4500 섀시

해당 없음

Supervisor Engine II 지원(WS-X4013)

- Supervisor Engine II에서만 CatOS 사용

CatOS 이미지 사용:cat4000.x-y-z 또는 cat4000-k8.x.y.z(CiscoView 이미지의 경우 cat4000-cv 사용)

거의 모든 CatOS(Catalyst 4k/5k/6k) 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Supervisor Engine II-Plus(WS-4013+), Supervisor Engine II-Plus-10GE(WS-X4013+10GE), Supervisor Engine II-Plus-TS(WS-X4013+TS), Supervisor Engine III(WS-X40040) 지원 4), Supervisor Engine IV(WS-X4515), Supervisor Engine V(WS-X4516) 및 Supervisor Engine V-10GE(WS-X4516-10GE)

- Supervisor Engine II-Plus, II-Plus-10GE, II-Plus-TS, III, IV, V 및 V-10GE에서만 Cisco IOS 소프트웨어

Cisco IOS 이미지 사용:cat4000-is-mz 또는 cat4000-i9s-mz(기본 L3 기능 집합) 또는 cat4000-i5s(고급 L3 기능 집합), cat4500(소프트웨어 릴리스 및 Supervisor Engine에 따라 다름)

거의 모든 Cisco IOS(Catalyst 4k/6k) 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 4500

- WS-C4506 6-slot Catalyst 4500 섀시

해당 없음

Supervisor Engine II 지원(WS-X4013)

- Supervisor Engine II에서만 CatOS 사용

CatOS 이미지 사용:cat4000.x-y-z 또는 cat4000-k8.x.y.z(CiscoView 이미지의 경우 cat4000-cv 사용)

거의 모든 CatOS(Catalyst 4k/5k/6k) 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Supervisor Engine II-Plus(WS-4013+), Supervisor Engine II-Plus-10GE(WS-X4013+10GE), Supervisor Engine III(WS-X4014), Supervisor Engine IV(WS-X45155), V Supervisor Engine 지원 WS-X4516) 및 Supervisor Engine V-10GE(WS-X4516-10GE)

- Supervisor Engine II-Plus, II-Plus-10GE, III, IV, V 및 V-10GE에서만 Cisco IOS 소프트웨어

Cisco IOS 이미지 사용:cat4000-is-mz 또는 cat4000-i9s-mz(기본 L3 기능 집합) 또는 cat4000-i5s(고급 L3 기능 집합), cat4500(소프트웨어 릴리스 및 Supervisor Engine에 따라 다름)

거의 모든 Cisco IOS(Catalyst 4k/6k) 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 4500

- WS-4507R 7-slot Catalyst 4500 섀시

해당 없음

Supervisor Engine II-Plus(WS-4013+), Supervisor Engine II-Plus-10GE(WS-X4013+10GE), Supervisor Engine IV(WS-X4515), Supervisor Engine V(WS-X4516) 및 Supervisor Engine 지원 수퍼바이저 엔진 리던던시를 지원하는 0GE(WS-X4516-10GE)

- Supervisor Engine II-Plus, II-Plus-10GE, IV, V 및 V-10GE에서만 Cisco IOS 소프트웨어

Cisco IOS 이미지 사용:cat4000-is-mz, cat4000-i9s-mz(기본 L3 기능 집합) 또는 cat4000-i5s(고급 L3 기능 집합), cat4500(소프트웨어 릴리스 및 Supervisor Engine에 따라 다름)

거의 모든 Cisco IOS(Catalyst 4k/6k) 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 4500

- WS-4510R 10-슬롯 Catalyst 4500 섀시

해당 없음

수퍼바이저 엔진 리던던시를 통해 Supervisor Engine V(WS-X4516) 및 Supervisor Engine V-10GE(WS-X4516-10GE)를 지원합니다.

- Supervisor Engine V 및 V-10GE에서만 Cisco IOS 소프트웨어

Cisco IOS 이미지 사용:cat4000-is-mz, cat4000-i9s-mz(기본 L3 기능 집합) 또는 cat4000-i5s(고급 L3 기능 집합), cat4500(소프트웨어 릴리스 및 Supervisor Engine에 따라 다름)

거의 모든 Cisco IOS(Catalyst 4k/6k) 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 4912G

- WS-C4912G

Catalyst 4000

Supervisor Engine I + 1000BaseX GBIC 스위치 포트 12개

CatOS

cat4000 이미지 사용

거의 모든 CatOS(Catalyst 4k/5k/6k) 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 4908G-L3

- WS-C4908G-L3

Catalyst 8540

- 8 1000BaseX GBIC(XPIF) Layer 3 스위치 인터페이스

Cisco IOS 소프트웨어

cat2948g-in-mz 이미지 사용

모든 Catalyst 2948G-L3 및 4908G-L3 시리즈 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 4840G

- WS-C4840G

Catalyst 2948G-L3 + 6k MSFC(Multilayer Switch Feature Card)

- 40 10/100BaseTX + 2 1000BaseX GBIC Layer 3 스위치 인터페이스(SLB)

Cisco IOS 소프트웨어

cat4840g-i-mz 이미지 사용

모든 Catalyst 2948G-L3 및 4908G-L3 시리즈 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 4900

- WS-C4948

- WS-C4948-10GE

Catalyst 4500

- 10/100/1000BASE-T 48개(대체 1000BASE-X SFP 옵틱 4개 포함)

- 48 10/100/1000BASE-T(10기가비트 이더넷 2개)(X2 옵틱)

Cisco IOS 소프트웨어

cat4500 이미지 사용

거의 모든 Cisco IOS(Catalyst 4k/6k) 구성/문제 해결 문서를 사용할 수 있습니다.

Catalyst 4000 Layer 3 Services Module

- WS-X4232-L3

Catalyst 8540

- 스위치 패브릭은 Catalyst 2948G-L3/4908G-L3와 동일

- 내부 1000BaseSX 기가비트 이더넷(XPIF) 레이어 3 스위치 인터페이스 2개 - 내부 1000BaseSX Layer 2 스위치 포트 2개에 연결

- 2개의 외부 1000BaseX GBIC(XPIF) Layer 3 스위치 인터페이스

- 10/100BaseTX 스위치 포트 32개

- Cisco IOS Software(4기가비트 인터페이스)

- CatOS(내부 1000BaseX 포트 2개 + 10/100 포트 32개)

- cat4232-in-mz 이미지 사용

- cat4000 이미지 사용

컨피그레이션은 다른 모든 레이어 3 모듈과 동일하며 트러블슈팅은 Catalyst 2948G-L3 스위치와 동일합니다.

주의: Catalyst 4500 Series Supervisor Engines I 및 II는 Catalyst OS 소프트웨어만 실행할 수 있으며 Cisco IOS Software와 함께 실행하도록 변환할 수 없습니다.

주의: Catalyst 4500 Series Supervisor Engine II+, II+10GE, II+TS, III, IV, V 및 V-10GE는 Cisco IOS 소프트웨어에서만 실행할 수 있으며 Catalyst OS 소프트웨어와 함께 실행되도록 변환할 수 없습니다.

관련 정보

- 제품 및 서비스 - Cisco 스위치

- LAN 제품 지원 페이지

- LAN 스위칭 지원 페이지

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems