목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

관련 제품

표기 규칙

구성

네트워크 다이어그램

구성

스위치(mix_stack) 구성

다음을 확인합니다.

관련 정보

소개

멀티캐스트 컨트롤 플레인 트래픽은 항상 LAN 환경의 모든 라우터에서 표시됩니다. Stub IP Multicast는 액세스 레이어의 LAN에서 볼 수 있는 불필요한 멀티캐스트 트래픽을 줄이고 최소화하기 위해 미디어에 대역폭을 저장하여 멀티캐스트 트래픽을 업스트림 디스트리뷰션/코어 레이어로 전달하는 데 사용됩니다.

Catalyst 3750 및 3560 Series 스위치에서 PIM Stub Multicast 기능은 디스트리뷰션 레이어와 액세스 레이어 간의 멀티캐스트 라우팅을 지원합니다. 두 가지 유형의 PIM 인터페이스를 지원합니다. 업링크 PIM 인터페이스 및 PIM 패시브 인터페이스. 특히 PIM 패시브 모드로 구성된 라우티드 인터페이스는 PIM 컨트롤 플레인 트래픽을 전달/전달하지 않습니다. IGMP 트래픽만 전달/전달합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 구성을 시도하기 전에 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- PIM stub 라우터는 배포 라우터 간에 트랜짓 트래픽을 라우팅하지 않습니다. 이 동작은 EIGRP(unicast) stub 라우팅에 의해 적용됩니다. 이 PIM stub 라우터 동작을 지원하려면 올바른 유니캐스트 stub 라우팅 컨피그레이션이 필요합니다. PIM stub 기능은 라우터 관리자가 이 제한을 우회하도록 RIP, 고정 경로 또는 PIM RP를 구성하는 것을 차단하지 않습니다.

- 레이어 2 액세스 도메인에는 IGMP(Direct-Connected Multicast) 수신기와 소스만 허용됩니다. PIM 프로토콜은 액세스 도메인에서 지원되지 않습니다.

- 중복 PIM stub 라우터 토폴로지는 지원되지 않습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Catalyst 3750 스위치의 출력을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

관련 제품

이 컨피그레이션은 다음 스위치 유형에서도 사용할 수 있습니다.

- Catalyst 3750 및 3560 시리즈 스위치

Cisco Catalyst 3750 및 3560 스위치는 PIM Stub 멀티캐스트 라우팅 코드 버전 12.2(37)SE 이상을 지원합니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 규칙을 참조하십시오.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

업링크에서 PIM SSM을 사용하여 업스트림 라우터와 통신합니다. 사용자는 다른 PIM 모드(예: Dense 또는 Sparse)를 사용할 수 있습니다.

3750 Series 스위치의 멀티캐스트 라우팅 컨피그레이션에 대한 자세한 내용은 IP 멀티캐스트 라우팅 구성을 참조하십시오.

참고: 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용하여 이 섹션에 사용된 명령에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

PIM Stub 라우팅을 구성하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 스위치 또는 스위치 스택에서 전역적으로 멀티캐스트 라우팅을 활성화하려면 이 명령을 실행합니다.

mix_stack(config)#ip multicast-routing distributed

2. IP 멀티캐스트 주소의 SSM 범위를 기본 그룹 범위로 정의하려면 이 명령을 실행합니다.

mix_stack(config)#ip pim ssm default

3. 업링크에서 PIM SSM을 활성화하려면 이 명령을 실행합니다.

mix_stack(config)#interface GigabitEthernet3/0/25

!--- By default switch configures the Layer 2 parameters. So in order to configure the Layer 3 parameter, use the next command.

mix_stack(config-if)#no switchport

mix_stack(config-if)#ip pim sparse-dense-mode

4. VLAN 인터페이스에서 PIM Stub 라우팅을 활성화하려면 다음 명령을 실행합니다.

mix_stack(config)#interface vlan100

mix_stack(config-if)#ip pim passive

스위치(mix_stack) 구성

mix_stack#show run

Building configuration...

Current configuration : 7810 bytes

!

version 12.2

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname mix_stack

!

!

switch 2 provision ws-c3750e-24pd

switch 3 provision ws-c3750g-24ts

switch 5 provision ws-c3750-24fs

switch 9 provision ws-c3750e-24pd

!

ip routing

!

!

ip multicast-routing distributed

!

!--- Output suppressed.

!

!

vlan 100

!

!

interface GigabitEthernet2/0/1

switchport access vlan 100

no keepalive

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet2/0/2

switchport access vlan 100

no keepalive

spanning-tree portfast

!

!

!--- Output suppressed.

!

!

interface GigabitEthernet3/0/25

no switchport

ip address 3.1.1.2 255.255.255.248

ip pim sparse-dense-mode

!

!

!--- Output suppressed.

!

!

interface GigabitEthernet9/0/24

no switchport

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

ip pim passive

no keepalive

!

!

!--- Output suppressed.

!

!

interface Vlan1

no ip address

!

interface Vlan100

ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

ip pim passive

!

!

!--- Output suppressed.

!

!

ip pim ssm default

!

!

!--- Output suppressed.

!

!

control-plane

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

speed 115200

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

end

다음을 확인합니다.

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

Output Interpreter 도구(등록된 고객만 해당)(OIT)는 특정 show 명령을 지원합니다. OIT를 사용하여 show 명령 출력의 분석을 봅니다.

각 인터페이스에 대해 활성화된 PIM Stub를 표시하려면 show ip pim interface 명령을 실행합니다.

mix_stack#show ip pim interface

Address    Interface               Ver/    Nbr     Query   DR     DR

Mode    Count   Intvl   Prior

3.1.1.2    GigabitEthernet3/0/25   v2/SD   1       30      1      3.1.1.2

100.1.1.1  Vlan100                 v2/P    0       30      1      100.1.1.1

10.1.1.1   GigabitEthernet9/0/24   v2/P    0       30      1      10.1.1.1

특정 멀티캐스트 소스/그룹에 가입한 관심 있는 클라이언트를 표시하려면 show ip igmp groups detail을 실행합니다.

mix_stack#show ip igmp groups 232.0.0.9 det

Flags: L - Local, U - User, SG - Static Group, VG - Virtual Group,

SS - Static Source, VS - Virtual Source,

Ac - Group accounted towards access control limit

Interface: GigabitEthernet9/0/24

Group: 232.0.0.9

Flags: SSM

Uptime: 00:00:10

Group mode: INCLUDE

Last reporter: 10.1.1.2

CSR Grp Exp: 00:02:57

Group source list: (C - Cisco Src Report, U - URD, R - Remote, S - Static,

V - Virtual, M - SSM Mapping, L - Local,

Ac - Channel accounted towards access control limit)

Source Address Uptime v3 Exp CSR Exp Fwd Flags

200.1.1.3 00:00:10 stopped 00:02:57 Yes CM

Interface: Vlan100

Group: 232.0.0.9

Flags: SSM

Uptime: 01:42:08

Group mode: INCLUDE

Last reporter: 100.1.1.3

CSR Grp Exp: 00:02:00

Group source list: (C - Cisco Src Report, U - URD, R - Remote, S - Static,

V - Virtual, M - SSM Mapping, L - Local,

Ac - Channel accounted towards access control limit)

Source Address Uptime v3 Exp CSR Exp Fwd Flags

200.1.1.3 01:42:12 stopped 00:02:00 Yes CM

mix_stack#

멀티캐스트 스트림이 소스에서 관심 있는 클라이언트로 전달되는지 확인하려면 show ip mroute를 실행합니다.

mix_stack#show ip mroute 232.0.0.9

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group

V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(200.1.1.3, 232.0.0.9), 01:44:23/00:02:52, flags: sTI

Incoming interface: GigabitEthernet3/0/25, RPF nbr 3.1.1.1

Outgoing interface list:

GigabitEthernet9/0/24, Forward/Sparse-Dense, 00:02:24/00:02:50

Vlan100, Forward/Sparse-Dense, 01:44:23/00:02:52

관련 정보

- Cisco Catalyst 3750 Series 스위치 - 지원 문서

- 스위치 제품 지원

- LAN 스위칭 기술 지원

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems