목차

소개

시작하기 전에

표기 규칙

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 샘플 컨피그레이션에서는 Cisco 6130 DSL(Digital Subscriber Line Access Multiplexer)에 연결하고 Cisco 6400 UAC(Universal Access Concentrator)에서 종료되는 Cisco 827 DSL(Digital Subscriber Line) 라우터를 보여줍니다.

Cisco 827은 다음과 같이 구성됩니다.

- 통합 라우팅 및 브리징(IRB) 사용

- 캡슐화 사용

- NAT(Network Address Translation) 사용

- IP 주소를 로컬 이더넷 클라이언트에 임대하는 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버

Cisco 6400은 IRB로 구성됩니다.

시작하기 전에

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

사전 요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 아래 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco 827-4V CPE(Customer Premises Equipment) IOS® Software 릴리스 12.1(1)XB

- Cisco 6400 UAC-Node Route Processor(NRP) IOS Software 릴리스 12.0(7)DC

- Cisco 6400 UAC-Node Switch Processor(NSP) IOS Software 릴리스 12.0(4)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS Software 릴리스 12.1(1)DA

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.라이브 네트워크에서 작업하는 경우, 사용하기 전에 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

구성

이 섹션에서는 이 문서에 설명된 기능을 구성하는 정보를 제공합니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 아래 다이어그램에 표시된 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 아래 표시된 구성을 사용합니다.

- Cisco 827

- Cisco Access 6400 NRP

Cisco 827

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!

ip dhcp pool

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!

bridge irb

!

interface Ethernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.1 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat outside

!

ip nat inside source list 1 interface BVI1 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Cisco Access 6400 NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname NRP

!

ip subnet-zero

!

bridge irb

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

무선 클라이언트가 서로 통신할 수 있도록 무선 인터페이스에서 bridge-group 1 명령을 구성합니다.

라디오 인터페이스에서 bridge-group 1 명령을 실행하면 다음 명령이 자동으로 실행됩니다.

- bridge-group 1 subscriber-loop 제어

- 브리지 그룹 1 스패닝 비활성화

- bridge-group 1 block-unknown-source

이러한 명령을 비활성화하지 마십시오.이러한 명령은 무선 통신이 발생하는 데 필요합니다.이 명령을 사용하지 않으면 무선 클라이언트가 서로 통신할 수 없습니다.

또한 VLAN에 대해 bridge-group 명령이 구성되지 않은 경우 무선 클라이언트는 VLAN 중 하나의 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버에서 IP 주소를 가져올 수 없습니다.

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- Cisco DSL 기술 지원 정보

- Cisco DSL 제품 지원 정보

- Technical Support - Cisco Systems