목표

이 문서에서는 Cisco CBW(Business Wireless) 네트워크의 무선을 방해할 수 있는 구성 작업에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- CBW 140AC(데이터 시트) | 10.6.1.0 (최신 다운로드)

- CBW 145AC(데이터 시트) | 10.6.1.0 (최신 다운로드)

- CBW 240AC(데이터 시트) | 10.6.1.0(최신 다운로드)

- CBW 141ACM Mesh Extender(데이터 시트) | 10.6.1.0(최신 다운로드)

- CBW 142ACM Mesh Extender(데이터 시트) | 10.6.1.0(최신 다운로드)

- CBW 143ACM Mesh Extender(데이터 시트) | 10.6.1.0(최신 다운로드)

소개

네트워크를 중단 없이 가동하는 것이 중요하지만 때로는 구성을 변경해야 하는 경우도 있습니다. 이로 인해 서비스가 중단될 수 있습니다.

아래 표에는 웹 사용자 인터페이스(UI)가 전문가 보기에 있어야 할 때 별표(*)가 표시됩니다. Expert View 옵션을 활성화하려면 CBW 기본 AP의 웹 UI에 로그인합니다. 웹 UI의 오른쪽 상단 모서리에 있는 연한 녹색 화살표를 클릭하여 Expert View로 들어갑니다.

무선 네트워크 중단을 일으키는 구성 작업

다음 컨피그레이션으로 인해 서비스가 잠시 중단됩니다.

구성 변경

웹 UI의 위치

결과

WLAN 컨피그레이션 수정

무선 설정 > WLAN

WLAN에 연결된 클라이언트는 네트워크 중단을 경험하게 됩니다.

AP 컨피그레이션 수정

무선 설정 > 액세스 포인트

AP에 연결된 클라이언트는 네트워크 중단을 경험하게 됩니다.

WLAN에서 Fastlane 활성화

Wireless Settings(무선 설정) > WLANs(WLAN) > edit WLAN(WLAN 편집) > Traffic Shaping(트래픽 셰이핑) 탭

수정 중인 WLAN뿐만 아니라 모든 WLAN이 비활성화되고 컨피그레이션을 적용한 후 다시 활성화됩니다.

Multicast Direct 활성화

*서비스 > 미디어 스트림

컨피그레이션을 적용한 후 모든 WLAN이 비활성화되고 다시 활성화됩니다.

AP 그룹 구성원 변경

*무선 설정 > 액세스 포인트 그룹

AP에 연결된 클라이언트는 네트워크 중단을 경험하게 됩니다.

새 RF 컨피그레이션 적용

*고급 > RF 최적화

컨피그레이션을 적용한 후 모든 WLAN이 비활성화되고 다시 활성화됩니다.

AP 그룹에 대한 RF 프로파일 매핑

*무선 설정 > 액세스 포인트 그룹 > 그룹 편집 > RF 프로파일 탭

AP 그룹의 WLAN이 일시적으로 중단됩니다.

*Expert View에서만 사용할 수 있습니다.

AP를 재부팅하거나 재부팅해야 하는 컨피그레이션 변경

다음 컨피그레이션으로 인해 재부팅이 필요한 장치가 하나 이상 있는 고객의 서비스가 중단됩니다. 가능하면 사무실이 닫혀 있을 때 이러한 작업을 수행할 수 있습니다.

기본 IP를 수동으로 재부팅해야 하는 경우(**로 알림) 업데이트가 완료될 때까지 기다립니다. Advanced(고급) > Primary AP Tools(기본 AP 툴) > Restart Primary AP(기본 AP 재시작)로 이동합니다.

구성 변경

웹 UI의 위치

결과

전역 메시 활성화/비활성화

무선 설정 > 메시

기본 AP는 재부팅되지 않지만 모든 하위 AP는 자동으로 재부팅됩니다.

백홀 클라이언트 액세스 활성화/비활성화

무선 설정 > 메시

모든 AP가 자동으로 재부팅됩니다.

소프트웨어 업데이트

Management(관리) > Software Update(소프트웨어 업데이트)

Auto Restart(자동 재시작) 확인란이 선택된 경우 모든 AP가 자동으로 재부팅됩니다.

**그렇지 않으면 기본 AP를 수동으로 재부팅합니다.

그런 다음 다른 모든 AP는 자동으로 재부팅되어 기본 AP에서 실행 중인 버전과 일치하도록 펌웨어 이미지를 변경합니다.

교환 이미지

Monitoring(모니터링) > Access Points(액세스 포인트) > per AP view(AP 보기 기준) > Tools(툴)

**기본 AP를 수동으로 재부팅해야 합니다.

기본 AP에 컨피그레이션 파일 업로드

Advanced(고급) > Primary AP Tools(기본 AP 툴) > Configuration Management(컨피그레이션 관리)

기본 AP는 자동으로 재부팅되며, 이로 인해 해당 AP에 대한 클라이언트 연결이 중단됩니다. 다른 AP는 계속해서 정상적으로 클라이언트를 서비스하지만, 기본 AP가 재부팅이 완료될 때까지 새 클라이언트 인증이 발생하지 않습니다.

기본 AP 변경

무선 설정 > 액세스 포인트 > 기본 지원 AP 편집

현재 기본 AP는 자동으로 재부팅되어 해당 AP에 대한 연결을 중단합니다. 새 기본 AP는 가상 컨트롤러 프로세스를 시작하여 기본 AP 역할을 수행합니다. 새 클라이언트 인증은 이 작업이 완료될 때까지 수행되지 않습니다.

보안 웹 인증 활성화/비활성화

Management(관리) > Access(액세스)

**기본 AP를 수동으로 재부팅해야 합니다.

기본 AP에 사용자 지정 WebAuth/WebAdmin 인증서 업로드

Advanced(고급) > Primary AP Tools(기본 AP 툴) > Upload File(파일 업로드)

**기본 AP를 수동으로 재부팅해야 합니다.

Mesh Extender를 새 AP 그룹으로 이동

* 무선 설정 > 액세스 포인트 > 그룹

Mesh Extender가 자동으로 재부팅됩니다.

기본 지원 AP의 AP 역할 변경

* 무선 설정 > 액세스 포인트 > AP 편집 > 메시 탭 > AP 역할 메뉴

기본 지원 AP가 자동으로 재부팅됩니다.

*Expert View에서만 사용할 수 있습니다.

결론

자, 간다! 이제 서비스 중단을 일으킬 수 있는 일부 컨피그레이션 변경 사항을 알고 있습니다.

CBW 네트워크에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오.

메쉬 소개             메시 FAQ             Cisco Business Wireless Model Decoder             리부팅 팁             공장 기본값으로 재설정             제로 데이: 앱/웹을 통해 구성             모바일 앱과 웹 UI 비교             Cisco Business Wireless Mesh Network 모범 사례              허용 목록              소프트웨어 업데이트             CBW 앱에 대해 알아보기             문제 해결             시간 설정             빨간색 LED 문제 해결             브리지 그룹 이름