식별된 날짜

2017년 2월 12일

해결된 날짜

해당 없음

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

SG350X, SX550X

2.2.0.x

문제 설명

RSPAN(Remote Switched Port Analyzer) 기능을 사용할 때 미러 작업 및 다른 작업(예: 일반 포워딩)으로 인해 트래픽이 동시에 대상 포트로 전달되는 경우 모든 트래픽이 RSPAN 대상 포트로 미러링되는 것은 아닙니다.

해결 방법

해결 방법이 없습니다.