식별된 날짜

2017년 5월 23일

해결된 날짜

해당 없음

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

SG350XG

2.2.0.x

문제 설명

Apple Safari 브라우저를 사용할 때 스위치의 웹 기반 유틸리티의 일부 기능이 작동하지 않습니다.이 유틸리티에서 응답하지 않는 기능에는 Reboot(재부팅) 및 Logoutbutton과 Locate Device(디바이스 찾기) 페이지의 Stop(정지) 버튼이 포함됩니다.

해결 방법

Google Chrome, Mozilla Firefox 또는 Microsoft Edge와 같은 다른 브라우저를 사용합니다.