목표

이 문서에서는 Cisco Business 220 Series 스위치에서 GVRP(GVRP VLAN 등록 프로토콜)를 활성화하고 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

소개

GVRP를 사용하면 디바이스에서 VLAN 컨피그레이션 정보를 동적으로 교환하여 VLAN을 더 쉽게 구성할 수 있습니다.GVRP는 GARP(Generic Attribute Registration Protocol)를 기반으로 합니다. 스위치가 GVRP 및 GVRP 등록을 통해 VLAN 정보를 수신하면 수신 인터페이스가 해당 VLAN에 조인합니다.인터페이스가 존재하지 않는 VLAN에 가입하려고 시도하고 동적 VLAN 생성이 활성화된 경우 스위치가 자동으로 VLAN을 생성합니다.

GVRP는 전역 및 각 포트에서 활성화되어야 합니다.활성화되면 GPDU(Packet Data Unit)를 전송하고 수신합니다.정의되었지만 활성화되지 않은 VLAN은 전파되지 않습니다.VLAN을 전파하려면 하나 이상의 포트에 있어야 합니다.기본적으로 GVRP는 전역 및 포트에서 비활성화됩니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- CBS220 시리즈(데이터시트) | 2.0.0.17

GVRP 설정

1단계

CBS220 스위치의 UI(웹 사용자 인터페이스)에 로그인합니다.

2단계

VLAN Management(VLAN 관리) > GVRP Settings(GVRP 설정)를 선택합니다.

3단계

스위치에서 GVRP를 전역적으로 활성화하려면 GVRP Global Status 확인란을 선택합니다.

4단계

Apply(적용)를 클릭하여 전역 GVRP 상태를 설정합니다.

5단계

Filter(필터)에서 Port 또는 LAG를 선택합니다.Interface Type equals to 드롭다운 목록.Go(이동)를 클릭하여 선택한 인터페이스 유형에 대한 설정을 표시합니다.

6단계

라디오 버튼을 클릭하여 GVRP를 구성할 인터페이스를 선택하고 Edit(수정)를 클릭합니다.

7단계

다음 필드를 구성합니다.

- Interface(인터페이스) - 편집할 인터페이스(포트 또는 LAG)를 선택합니다.GVRP를 지원하려면 일반 또는 트렁크 모드에서 포트를 구성해야 합니다.

- GVRP 상태 - 이 인터페이스에서 GVRP를 활성화하려면 선택합니다.

- Dynamic VLAN Creation - Dynamic VLAN Creation 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 선택한 인터페이스의 해당 VLAN에 대해 GVRP 정보를 수신할 때 VLAN이 없는 경우 동적으로 VLAN을 생성합니다.Dynamic VLAN Creation(동적 VLAN 생성)이 비활성화된 경우 스위치는 수동으로 생성된 VLAN만 인식합니다.

- GVRP Registration - 선택한 인터페이스의 해당 VLAN에 대해 GVRP 정보를 수신할 때 선택한 인터페이스가 VLAN에 조인하도록 하려면 GVRP Registration(GVRP 등록) 필드의 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.GVRP 등록이 비활성화된 경우 인터페이스는 수동으로 구성된 VLAN에만 연결됩니다.

8단계

Apply(적용)를 클릭하여 선택한 인터페이스에 대해 업데이트된 GVRP 설정을 저장합니다.

결론

네가 해냈어!CBS220 스위치에서 GVRP를 성공적으로 구성했습니다.

자세한 컨피그레이션은 Cisco Business 220 Series 스위치 관리 가이드를 참조하십시오.