목표

이 문서에서는 기존 스택에 새 스위치를 추가할 수 없는 경우 몇 가지 기본적인 트러블슈팅 단계를 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- CBS350(데이터시트) (관리 가이드)

- CBS350-2X(데이터 시트) (관리 가이드)

- CBS350-4X(데이터 시트) (관리 가이드)

소개

스태킹은 두 개 이상의 스위치를 서로 연결하여 하나의 장치로 구성하는 네트워크 솔루션입니다. 스택의 스위치는 모든 특성 및 기능을 갖춘 단일 스위치로서 동시에 더 많은 디바이스를 수용할 수 있는 추가 포트를 제공합니다. 이 절차를 통해 여러 스위치를 관리할 필요 없이 편리하게 네트워크를 확장할 수 있습니다.

스택은 세 가지 역할을 가진 스위치로 구성됩니다.

- Active — 이 스위치는 전체 스택의 지휘자입니다. 전체 스택의 모든 컨피그레이션 및 기타 기능을 처리합니다. 설정을 변경하거나 구성해야 할 때마다 이 스위치에서 설정을 수행해야 합니다.

- Standby — 이 스위치는 액티브 스위치가 오프라인 상태일 때 스탠바이 스위치와 같습니다. 자동으로 책임을 지고 활성 스위치가 됩니다.

- 멤버 — 이 스위치는 스택의 멤버 역할을 하며 스택 내에서 추가 유닛으로 작동합니다.

이러한 용어에 익숙하지 않은 경우 다음 용어를 확인하십시오.

스위치에서 스택 설정을 구성하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

스택의 전체 성능에 영향을 미치지 않으면서 필요에 따라 스택에서 스택을 교체, 추가 또는 제거할 수 있습니다. 이 시나리오에서는 스택이 이미 있고 원래 활성 스위치가 교체되었습니다. 그러나 새 교체 스위치가 스택에 추가될 때 예상대로 작동하지 않습니다. 다음과 같은 이유 때문일 수 있습니다.

- 전원 — 새 스위치의 전원이 켜지고 스태킹 케이블이 이미 연결되어 스택에 연결되어 있습니다.

- 케이블 문제 — 스위치에 연결된 케이블이 제대로 연결되지 않았습니다.

- 다른 펌웨어 버전 — 새 스위치에는 스택의 나머지 스위치와 동일한 펌웨어 버전이 없습니다.

- 로드된 컨피그레이션 — 새 스위치에 이미 컨피그레이션 설정이 로드되어 있습니다.

- Port Statistics and Configuration(포트 통계 및 컨피그레이션) - 새 스위치의 포트가 올바르게 구성되지 않았습니다.

새 스위치를 추가할 수 없음

다음은 스택에서 스위치를 교체할 때 발생할 수 있는 문제이며 이를 해결하는 방법에 대한 단계입니다.

전원

새 스위치의 전원이 이미 켜져 있고 케이블을 스택에 연결하기 전에 이미 연결된 경우 전체 스택이 재부팅됩니다. 스택에 연결하기 전에 새 스위치의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.

케이블 문제

스택에 제대로 작동하지 않거나 제대로 연결되지 않은 케이블이 하나 이상 사용된 경우 스택의 연결에 영향을 줍니다. 스택의 각 스위치에 대한 모든 케이블 및 케이블 연결을 확인하십시오.

다른 펌웨어 버전

스택의 모든 스위치는 펌웨어 버전이 동일해야 합니다. 새 스위치의 펌웨어 버전을 확인하십시오. 스위치의 펌웨어 버전을 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1단계

스위치 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Status and Statistics > System Summary를 선택합니다.

2단계

Software Information(소프트웨어 정보) 영역에서 Firmware Version(Active Image)을 찾습니다. 그러면 새 스위치가 현재 사용 중인 펌웨어의 버전이 결정됩니다.

3단계

스택의 활성 스위치에 대해 이 단계를 반복하고 사용 중인 펌웨어 버전을 확인합니다. 새 스위치의 버전이 스택의 나머지 스위치와 다른 경우 필요한 경우 업그레이드하거나 다운그레이드해야 합니다. 스위치 펌웨어를 업그레이드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

로드된 구성

새 스위치에 이미 컨피그레이션 설정이 포함되어 있는 경우 스택에 추가한 순간에 문제가 발생할 수 있습니다. 확실하지 않은 경우 스택에 추가하기 전에 스위치를 공장 기본 설정으로 다시 설정하도록 재설정하는 것이 좋습니다. 스위치를 재설정하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

포트 통계 및 구성

새 스위치의 포트가 제대로 구성되지 않은 경우 스택에서 작동하지 않습니다. 잘못된 컨피그레이션을 삭제하여 스택에서 즉시 인식할 수 있도록 스위치를 공장 기본 설정으로 재설정해야 합니다.

이제 기존 스택에 새 스위치를 추가해야 합니다.

CBS350 스위치에 대한 추가 기사를 찾고 계십니까? 자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오.

IP 주소 설정 스택 설정 스태킹 모드 선택기 스태킹 지침 SSH 사용자 인증 SSH 서버 인증 비밀번호 복구 PuTTY로 CLI 액세스 VLAN 생성 스위치 재설정