목표:

이 문서의 목적은 Smartport 기능이 스위치에 문제를 일으킬 경우 이를 식별, 문제 해결 및 비활성화하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- CBS250 시리즈 | 3.1 최신 다운로드

- CBS350 시리즈 | 3.1 최신 다운로드

- SX550X 시리즈 | 3.1 최신 다운로드

소개

CBS250 또는 CBS350 스위치에 Smartport 기능이 포함되어 있다는 사실을 알고 계십니까?

이 Smartport 기능은 연결하려는 장치 유형에 따라 스위치 포트에 사전 구성된 설정을 적용합니다.Auto Smartport를 사용하면 디바이스가 탐지될 때 스위치에서 이러한 컨피그레이션을 인터페이스에 자동으로 적용할 수 있습니다.

Smartports에는 다음에 대한 사전 설정이 있습니다.

- 프린터

- 데스크톱

- 게스트

- 서버

- 호스트

- IP 카메라

- IP 전화

- IP Phone + 데스크톱

- 스위치

- 라우터

- 무선 액세스 포인트

Smartport는 시간을 크게 절약할 수 있지만 설정을 변경해야 하는 경우가 있을 수 있습니다.경우에 따라 Smartport 기능을 비활성화하고 계속 진행하면 더 쉽습니다!잘 모르겠나요?자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.

이 문서에서는 다음과 같은 질문에 답변합니다.

- Smartport 기능이 활성화되어 있습니까?

- Smartport 기능이 활성화되어 있지만 작동하지 않는 경우 어떻게 합니까?

- Smartport 기능을 비활성화하려면 어떻게 해야 합니까?

먼저 Smartport 기능이 활성화되어 있는지 알아보겠습니다.

Smartport 기능이 활성화되어 있습니까?

간단히 말하자면, 상황에 따라 다릅니다!

3.0.0.69(또는 이전) 펌웨어 버전이 있고 최신(2021년 3월 릴리스) 3.1 버전(또는 사용 가능한 경우)으로 업그레이드하면 기본 설정은 Smartport 기능이 활성화된 상태로 유지됩니다.

3.1 펌웨어 버전 이상의 스위치를 구매하는 경우 펌웨어의 Smartport 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.일부 고객은 Smartport 기능을 반드시 사용하지 않으려는 경우도 있고, 연결 문제가 발생했고, 고객은 이 기능이 활성화되었음을 인식하지 못했기 때문에 이러한 변경이 이루어졌습니다.

이 기능이 활성화되어 있는지 확실하지 않으면 확인할 수 있습니다.Smartport > Properties로 이동합니다.이 위치에서 Smartport 설정을 보거나 선택을 선택한 경우 기능을 비활성화할 수 있습니다.

펌웨어 업그레이드에 대한 자세한 단계를 보려면 Upgrade Firmware on a Switch를 참조하십시오.

Smartport 기능이 활성화되어 있지만 작동하지 않는 경우 어떻게 합니까?

가능한 문제를 확인하려면 스위치에서 웹 사용자 인터페이스(UI)에 로그인합니다.

웹 UI에서 표시 모드를 기본에서 고급으로 변경합니다.화면 오른쪽 상단 모서리에 있습니다.

검색 프로토콜 설정 확인

이 스위치를 사용하려면 Cisco CDP(Discovery Protocol) 및/또는 LLDP(Layer Link Discovery Protocol)를 활성화해야 합니다.이러한 프로토콜은 연결 디바이스 또는 네트워크 장비 간에 식별 정보를 공유하며, 이를 통해 디바이스에서 디바이스 유형, 운영 체제 버전, IP 주소, 컨피그레이션 및 기능을 스위치에 알릴 수 있습니다.CDP는 Cisco에만 해당되며 Cisco 이외의 장비를 검색하지 못할 수도 있습니다.CDP 및 LLDP 모두 기본적으로 활성화되어 있으므로 수동으로 변경하지 않는 한 다음 섹션으로 이동할 수 있습니다.

CDP와 LLDP를 다시 사용하도록 수동으로 변경해야 하는 경우 장비를 다시 시작하여 Smartport 기능이 지금 작동하는지 확인해야 합니다.관리 탭에서 확인할 수 있습니다.문제가 해결되면 축하합니다!

디바이스가 CDP 또는 LLDP로 명확하게 식별되지 않으면 Smartport 기능을 비활성화하여 문제를 해결할 수 있습니다.이 문서의 Smartports 비활성화 섹션으로 이동하려면 클릭하십시오.

포트 구성 확인

1단계

관리로 이동합니다.

2단계

아래로 스크롤하여 Logs(로그) > RAM Memory(RAM 메모리)를 선택합니다.

3단계

디바이스 로그를 확인합니다.클래식 잠금에 배치된 포트 잠금 또는 사용자가 설정한 컨피그레이션에서 생성되지 않은 항목을 찾습니다.또한 포트를 Disabled 또는 Down으로 배치할 수 있는 항목을 찾습니다.

4단계

Administration(관리)으로 이동합니다.

5단계

아래로 스크롤하여 Discovery - CDP > CDP Neighbor Information을 선택합니다.

6단계

스위치에 연결된 Cisco 디바이스이거나 그렇지 않을 수 있는 디바이스를 확인합니다.올바른 디바이스이며 IP 주소가 올바른지 확인합니다.

7단계

Administration(관리)을 클릭합니다.

8단계

Discovery - CDP > CDP Neighbor Information을 선택합니다.

.

9단계

사용 가능한 CDP 정보를 확인합니다.여전히 연결 문제가 있는 경우 다음 섹션의 단계에 따라 Smartport 기능을 비활성화합니다.

포트 보안 확인

1단계

Security(보안)로 이동합니다.

2단계

아래로 스크롤하여 Port Security를 선택합니다.

3단계

Port Security(포트 보안) 페이지에서 Classic Lock에 없는 포트를 확인합니다.각 포트의 기본값은 Classic Lock입니다.기본 잠금이 아닌 포트는 해당 포트의 디바이스 수에 제한이 있으므로 연결이 끊길 수 있습니다.이 설정을 구성하지 않은 경우 스마트 포트를 비활성화하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.

4단계

Port Security(포트 보안)로 돌아가 모든 포트가 Classic Lock(클래식 잠금)으로 돌아오고 네트워크 내 디바이스와의 연결을 확인합니다.

연결 끊기나 인터넷 문제가 발생한 경우 연결이 반환되었는지 확인합니다.포트 문제가 해결되지 않으면 이 문서의 다음 섹션에 설명된 대로 Smartport 기능을 비활성화할 수 있습니다.

Smartport 기능을 비활성화하려면 어떻게 해야 합니까?

1단계

Smartport > 속성을 선택합니다.

2단계

스위치에서 Smartport를 전역적으로 비활성화하려면 Administrative Auto Smartport 옆에 있는 Disable을 선택합니다.Apply(적용) 버튼을 클릭합니다.

이렇게 하면 모든 인터페이스에서 Smartport가 비활성화되지만 수동 VLAN 컨피그레이션에는 영향을 주지 않습니다.

결론:

이 문서에서는 네트워크에서 연결 문제가 발생할 때 Smartport 기능을 트러블슈팅하고 비활성화하는 방법을 학습했습니다.

CBS250 또는 CBS350 스위치에 대한 추가 기사를 찾고 계십니까?자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오.

SNMP 설정             SNMP 보기             SNMP 그룹             DHCP 이미지 업그레이드             비밀번호 강도             TCP 및 UDP 설정             포트 보안             시간 설정             펌웨어 업그레이드             Smartport 모범 사례             스위치 재설정             문제 해결:IP 주소 없음             링크 플랩 문제 해결             VLAN 생성