목표

이 문서에서는 임베디드 스위치 프로브가 관리자에 연결되지 않을 경우 Cisco Business Dashboard(CBD)를 사용할 때 인증서 이름이 문제가 될 수 있음을 설명합니다.

하드웨어

- Cisco Business 250 및 350 Series 스위치

소프트웨어

- Cisco 비즈니스 대시보드

특종

서명된 인증서와 함께 CBD를 사용할 때, 스위치의 임베디드 프로브를 사용할 계획이라면 스위치가 대시보드에서 인증서를 신뢰해야 합니다.일반적으로 이는 Dashboard 인증서에 서명한 루트 CA 인증서를 스위치에 설치해야 함을 의미합니다.

루트 CA 인증서를 스위치로 가져왔고 이름에 공백이 있으면 스위치에서 대시보드의 인증서를 신뢰하지 않습니다.스위치가 대시보드의 인증서를 신뢰하지 않으면 임베디드 프로브가 연결되지 않습니다.

인증서 이름을 확인하는 방법

1단계

스위치의 UI(Web User Interface)에 로그인하고 페이지 오른쪽 상단 모서리에서 Advanced를 선택합니다.

2단계

Security(보안)를 클릭합니다.

3단계

아래로 스크롤하여 Certificates Settings(인증서 설정) > CA Certificates Settings(CA 인증서 설정)를 선택합니다.

4단계

인증서를 선택합니다.이 예제에서는 이름에 단어 사이에 공백을 표시합니다.이 시나리오에서는 프로브가 관리자에 성공적으로 연결하지 못합니다.인증서 이름에 공백이 있으면 삭제하고 다시 생성해야 합니다.

5단계

인증서 및 삭제 아이콘을 클릭합니다.

6단계

추가 아이콘을 클릭합니다.

7단계

공백이 없는 인증서 이름을 추가합니다.인증서 정보를 복사하여 붙여넣습니다.이름에 공백이 없습니다.

결론

그게 다야, 만약 그게 너의 문제라면, 너는 잘해야만 해.향후 업데이트에 대해 이 해결 방법을 모니터링하려면 이 링크를 클릭합니다.

인증서에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- Cisco Business Dashboard에서 인증서 관리

- Cisco Business Dashboard로 인증서 암호화 사용

- Cisco Business Dashboard 및 DNS 검증을 사용하여 인증서 암호화 사용