목표

이 문서의 목적은 Cisco CBS(Business Switches)에서 지원되는 SFP(Small Form-Factor Pluggable) 및 SFP+(SFP+) 모듈에 대한 개요와 이러한 모듈을 효과적으로 선택하여 중단 없는 네트워크 기능에 사용하는 일반적인 팁을 제공하는 것입니다.이 문서에서는 최신 모듈 목록을 보는 팁도 제공합니다.

적용 가능한 디바이스

- CBS250(데이터 시트) (관리 가이드)

- CBS350(데이터시트) (관리 가이드)

소개

SFP 트랜시버 모듈은 전용 소켓에 연결되는 핫 플러그형 입력/출력 장치입니다.트랜시버는 디바이스의 전기 회로를 외부 옵티컬 또는 구리 네트워크와 연결하여 네트워크 전체에 라우팅 및 스위칭 기능을 확장합니다.이 트렌시버는 네트워크에 따라 캠퍼스의 서로 다른 건물 또는 같은 건물의 여러 층처럼 장거리 특화된 고속 통신을 용이하게 합니다.이러한 트랜시버는 기존 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 이더넷 Cat6 네트워크 케이블을 사용할 수 없는 연결을 제공합니다.

이러한 모듈은 GBIC(Mini Gigabit Interface Converter)라고도 합니다.GBIC 모듈은 트랜시버 모듈이기도 하지만 기술적으로 SFP 폼 팩터가 아니며 크기가 커서 SFP 포트에 삽입할 수 없습니다.

SFP Plus(SFP+) 모듈은 더 빠른 데이터 속도를 지원하는 SFP의 업데이트된 버전입니다.

일반 팁

- Cisco 디바이스에서 지원하는 SFP 트랜시버 모듈의 조합을 사용할 수 있습니다.유일한 제한 사항은 각 포트가 케이블의 다른 쪽 끝에 있는 물리적 미디어 사양과 일치해야 한다는 것입니다.

1. 구리 대 구리

2. 파이버 대 파이버

3. 모드로 전환

- 안정적인 통신을 위해서는 케이블이 케이블 길이를 초과해서는 안 됩니다.

- SFP와 SFP + 모듈은 동일하고 크기가 동일하므로 다음과 같은 차이점에 유의하십시오.

1. SFP 모듈은 SFP + 포트에 연결할 수 있지만 속도는 1Gbps로 제한됩니다.

2. SFP + 모듈은 SFP 포트에서 작동하지 않습니다. SFP+는 1Gbps 이하의 속도를 지원하지 않습니다.

- 올바른 유형의 파이버 케이블을 사용하는 것이 중요합니다.파이버는 단일 모드 또는 다중 모드일 수 있습니다.

1. 단일 모드 파이버는 지름이 9 마이크로미터 정도 더 작습니다. 단일 모드 파이버는 멀티 모드 파이버보다 더 먼 거리를 처리합니다.

2. 멀티 모드 섬유의 지름은 50~62마이크로미터입니다.

Cisco Business Switch에서 지원하는 모듈 목록 보기

Cisco Business 스위치에서 지원하는 모듈 목록을 보려면 제품 데이터 시트 또는 관리 설명서를 참조하십시오.최신 정보는 1단계에서 아래에 언급된 사이트를 통해 확인할 수 있습니다.

1단계

웹 브라우저를 열고 트랜시버 모듈 그룹 호환성 매트릭스 URL에 액세스합니다.

2단계

검색 창에서 스위치 이름을 입력하고 키보드의 Enter 키를 클릭합니다.또는 검색 표시줄에 입력을 시작할 때 자동으로 채워지는 옵션에서 스위치 모델의 이름을 선택할 수 있습니다.

3단계

(선택 사항) 옵션에서 특정 매개변수를 선택하여 필터를 적용하도록 선택할 수 있습니다.

4단계

지원되는 SFP/SFP + 모듈이 나열된 표를 설명과 함께 볼 수 있습니다.

5단계

특정 SFP 모듈의 Product ID를 클릭하여 데이터 시트에 액세스합니다.

결론

자, 간다!이제 CBS에서 지원하는 SFP 및 SFP + 모듈의 포괄적인 목록을 살펴보았습니다. 이를 통해 네트워크에 가장 적합한 모듈을 선택할 수 있습니다.