웹 UI를 통해 CLI를 통해

목표

이 문서에서는 스위치에서 MAC 기반 그룹을 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- CBS350(데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

- CBS350-2X (데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

- CBS350-4X (데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

소개

VLAN(Virtual Local Area Network)을 사용하면 LAN(Local Area Network)을 서로 다른 브로드캐스트 도메인으로 논리적으로 분할할 수 있습니다.네트워크에서 민감한 데이터를 브로드캐스트할 수 있는 시나리오에서는 특정 VLAN에 브로드캐스트를 지정하여 보안을 강화하기 위해 VLAN을 생성할 수 있습니다.VLAN에 속하는 사용자만 해당 VLAN의 데이터에 액세스하고 조작할 수 있습니다.또한 VLAN을 사용하여 불필요한 대상으로 브로드캐스트 및 멀티캐스트를 보낼 필요가 없으므로 성능을 높일 수 있습니다.

여러 프로토콜이 실행 중인 네트워킹 디바이스는 공통 VLAN으로 그룹화할 수 없습니다.비표준 디바이스는 특정 프로토콜에 참여하는 디바이스를 포함하기 위해 서로 다른 VLAN 간에 트래픽을 전달하는 데 사용됩니다.따라서 사용자는 VLAN의 여러 기능을 활용할 수 없습니다.

VLAN 그룹은 레이어 2 네트워크에서 트래픽을 로드 밸런싱하는 데 사용됩니다.패킷은 서로 다른 분류에 따라 배포되고 VLAN에 할당됩니다.여러 가지 분류가 있으며, 둘 이상의 분류 체계가 정의되어 있는 경우 패킷은 다음 순서로 VLAN에 할당됩니다.

- 태그 — 태그에서 VLAN 번호를 인식합니다.

- MAC 기반 VLAN — VLAN은 인그레스 인터페이스의 소스 MAC(Media Access Control)-VLAN 매핑에서 인식됩니다.

- 서브넷 기반 VLAN — VLAN은 인그레스 인터페이스의 소스 서브넷-VLAN 매핑에서 인식됩니다.이 기능을 구성하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.

- 프로토콜 기반 VLAN — VLAN은 인그레스 인터페이스의 이더넷 유형 프로토콜-VLAN 매핑에서 인식됩니다.

- PVID — VLAN은 포트 기본 VLAN ID에서 인식됩니다.

MAC 기반 VLAN 분류를 사용하면 소스 MAC 주소에 따라 패킷을 분류할 수 있습니다.그런 다음 인터페이스별로 MAC-VLAN 매핑을 정의할 수 있습니다.여러 MAC 기반 VLAN 그룹을 정의할 수도 있습니다. 각 그룹은 서로 다른 MAC 주소를 포함합니다.이러한 MAC 기반 그룹은 특정 포트 또는 LAG에 할당할 수 있습니다.MAC 기반 VLAN 그룹은 동일한 포트에서 MAC 주소의 중복 범위를 포함할 수 없습니다.

스위치에 MAC 기반 VLAN 그룹 구성

MAC 기반 VLAN 그룹 추가

1단계

웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Display Mode 드롭다운 목록에서 Advanced를 선택합니다.

2단계

VLAN Management(VLAN 관리) > VLAN Groups(VLAN 그룹) > MAC-Based Groups(MAC 기반 그룹)를 선택합니다.

사용 가능한 메뉴 옵션은 디바이스 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

3단계

MAC 기반 그룹 테이블에서 플러스 아이콘을 클릭합니다.

4단계

VLAN 그룹에 할당할 MAC 주소를 입력합니다.이 MAC 주소는 다른 VLAN 그룹에 할당할 수 없습니다.

접두사 마스크를 정의하는 데 사용할 방법에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.접두사 마스크는 특정 비트 수를 확인한 다음 VLAN 그룹에 MAC 주소를 할당합니다.

옵션은 다음과 같습니다.

- 호스트 — 전체 MAC 주소를 보고 그룹에 넣습니다.호스트를 사용할 때 MAC 주소를 한 번에 하나씩 그룹화할 수 있습니다.이 옵션을 선택한 경우 5단계로 건너뜁니다.

- 길이 — MAC 주소의 한 섹션만(왼쪽에서 오른쪽으로) 살펴본 다음 그룹에 배치됩니다.길이 숫자가 낮을수록 더 적은 비트가 검색됩니다.즉, VLAN 그룹에 많은 수의 MAC 주소를 한 번에 할당할 수 있습니다.이 옵션을 선택한 경우 Length(길이) 필드에 접두사 마스크 길이를 입력합니다.

Group ID 필드에 MAC 기반 VLAN 그룹을 식별하기 위한 ID를 입력합니다.

5단계

7단계. Apply(적용)를 클릭한 다음 Close(닫기)를 클릭합니다.

6단계

설정을 시작 구성 파일에 저장하려면 Save를 클릭합니다.

이제 스위치에 MAC 기반 VLAN 그룹을 추가해야 합니다.

MAC 기반 VLAN 그룹 삭제

1단계

VLAN Management를 클릭합니다.

2단계

VLAN Groups(VLAN 그룹) > MAC-Based Groups(MAC 기반 그룹)를 선택합니다.

3단계

MAC 기반 그룹 테이블에서 삭제할 MAC 기반 VLAN 그룹 옆의 확인란을 선택합니다.삭제할 휴지통 아이콘을 클릭합니다.

4단계

설정을 시작 구성 파일에 저장하려면 Save를 클릭합니다.

이제 스위치에서 MAC 기반 VLAN 그룹을 삭제해야 합니다.

이제 스위치에 MAC 기반 VLAN 그룹을 구성해야 합니다. MAC 기반 그룹을 VLAN에 매핑하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.