웹 UI를 통해 CLI를 통해

목표

이 문서에서는 Cisco Business 250 또는 350 시리즈 스위치에서 VLAN을 생성, 수정 또는 삭제하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- CBS250(데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

- CBS350(데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

- CBS350-2X (데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

- CBS350-4X (데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

소개

VLAN(Virtual Local Area Network) 생성을 사용하면 스위치에서 별도의 브로드캐스트 도메인을 만들 수 있습니다.브로드캐스트 도메인은 라우터와 같은 레이어 3 디바이스의 도움을 받아 서로 연결할 수 있습니다.  VLAN은 주로 호스트의 물리적 위치에 관계없이 호스트 간에 그룹을 구성하는 데 사용됩니다.따라서 VLAN은 호스트 간 그룹 구성의 도움을 받아 보안을 개선합니다. VLAN을 생성할 때 VLAN이 하나 이상의 포트에 수동 또는 동적으로 연결될 때까지 영향을 주지 않습니다.VLAN을 설정하는 가장 일반적인 이유 중 하나는 음성에 대해 별도의 VLAN을 설정하고 데이터에 대해 별도의 VLAN을 설정하는 것입니다.이렇게 하면 동일한 네트워크를 사용하더라도 두 데이터 유형 모두에 대해 패킷을 전달합니다.

VLAN 설정

VLAN 생성

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 VLAN Management(VLAN 관리) > VLAN Settings(VLAN 설정)를 선택합니다.

2단계. VLAN Table(VLAN 테이블) 영역에서 Add(추가)를 클릭하여 새 VLAN을 생성합니다.창이 나타납니다.

3단계. VLAN은 아래 옵션에 따라 두 가지 방법으로 추가할 수 있습니다.원하는 방법에 해당하는 라디오 버튼을 선택합니다.

- VLAN - 이 방법을 사용하여 특정 VLAN을 생성합니다.

- 범위 - 이 방법을 사용하여 범위 VLAN을 생성합니다.

4단계. 3단계에서 VLAN을 선택한 경우 VLAN ID 필드에 VLAN ID를 입력합니다.범위는 2에서 4094 사이여야 합니다.이 예에서는 VLAN ID가 4입니다.

5단계. VLAN Name 필드에 VLAN의 이름을 입력합니다.이 예에서는 VLAN 이름이 Accounting이 됩니다. 최대 32자를 사용할 수 있습니다.

6단계. VLAN 인터페이스 상태 확인란을 선택하여 VLAN 인터페이스 상태를 활성화합니다.기본적으로 이미 선택되어 있습니다.그렇지 않으면 VLAN이 사실상 종료되며 VLAN을 통해 어떤 것도 전송되거나 수신될 수 없습니다.

7단계. SNMP 트랩 생성을 활성화하려면 Link Status SNMP Traps 확인란을 선택합니다.기본적으로 활성화되어 있습니다.

8단계. 3단계에서 Range(범위)를 선택한 경우 VLAN Range(VLAN 범위) 필드에 VLAN의 범위를 입력합니다.사용 가능한 범위는 2-4094입니다. 이 예에서 VLAN 범위는 3~52입니다.

한 번에 최대 100개의 VLAN을 생성할 수 있습니다.

9단계. 적용을 클릭합니다.

VLAN 수정

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 VLAN Management(VLAN 관리) > VLAN Settings(VLAN 설정)를 선택합니다.VLAN Settings 페이지가 열립니다.

2단계. 수정할 VLAN 옆의 확인란을 선택합니다.

3단계. Edit(편집)를 클릭하여 선택한 VLAN을 편집합니다.Edit VLAN 창이 나타납니다.

4단계. 현재 VLAN은 VLAN ID 드롭다운 목록을 사용하여 변경할 수 있습니다.VLAN 설정 페이지로 돌아가지 않고 구성하려는 VLAN을 빠르게 전환하는 데 사용됩니다.

5단계. VLAN Name 필드에서 VLAN 이름을 편집합니다.이 이름은 VLAN의 성능에 영향을 주지 않으며 쉽게 식별할 수 있도록 사용됩니다.

6단계. VLAN 인터페이스 상태를 활성화하려면 VLAN Interface State 확인란을 선택합니다.기본적으로 이미 선택되어 있습니다.그렇지 않으면 VLAN이 사실상 종료되며 VLAN을 통해 어떤 것도 전송되거나 수신될 수 없습니다.

7단계. Enable Link Status SNMP Traps(링크 상태 SNMP 트랩 활성화) 확인란을 선택하여 링크 상태 정보가 포함된 SNMP 트랩 생성을 활성화합니다.이 상자는 기본적으로 선택되어 있습니다.

8단계. 적용을 클릭합니다.

VLAN 삭제

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 VLAN Management(VLAN 관리) > VLAN Settings(VLAN 설정)를 선택합니다.

2단계. 삭제할 VLAN 옆의 확인란을 선택합니다.

3단계. Delete(삭제)를 클릭하여 선택한 VLAN을 삭제합니다.

이제 Cisco Business 250 또는 350 시리즈 스위치에서 VLAN을 삭제했습니다.

Cisco Business Switch의 VLAN에 대한 자세한 정보를 원하십니까?자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.

포트-VLAN 구성원             프라이빗 VLAN 멤버십             액세스 및 트렁크 포트             VLAN에 대한 프로토콜 기반 그룹             포트-VLAN 설정             서브넷 기반 VLAN              VLAN에 멀티캐스트 TV 그룹 구성             프로토콜 기반 VLAN 그룹             액세스 포트 멀티캐스트 TV VLAN 멤버십             고객 포트 멀티캐스트 TV VLAN 멤버십