목표

관리자가 IP 주소를 도메인 이름에 매핑하는 데 DDNS(Dynamic Domain Name System)를 사용합니다.그러나 동적 IP 주소가 있는 경우 IP 주소가 때때로 변경됩니다.DDNS는 이러한 변경 사항을 모니터링하고 현재 IP 주소가 무엇이든지 도메인 이름을 계속 매핑합니다.이 기능은 도메인 이름을 가진 웹 사이트나 서버를 제공하려고 하지만 ISP에서 동적 IP 주소를 제공한 경우에 유용합니다.

이 문서에서는 RV016, RV042, RV042G 및 RV082 VPN 라우터에서 DDNS를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

참고:디바이스에서 이 기능을 사용하려면 두 DNS 공급자 중 하나가 포함된 계정이 있어야 합니다.DynDNS의 경우 www.dyndns.org 및 www.3322.org으로 이동합니다.

적용 가능한 디바이스

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

소프트웨어 버전

· v4.2.1.02

동적 DNS 컨피그레이션

1단계. Router 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Setup(설정) > Dynamic DNS(동적 DNS)를 선택합니다.Dynamic DNS 페이지가 열립니다.

2단계. 동적 DNS를 구성하려는 WAN에 대한 Edit(수정) 버튼을 클릭합니다.Edit Dynamic DNS Setup(동적 DNS 설정 수정) 페이지가 새 필드와 함께 다시 열립니다.

3단계. Service(서비스) 드롭다운 목록에서 도메인에 대한 DDNS 서비스 공급자를 선택합니다.

옵션은 다음과 같습니다.

· Disable — WAN 인터페이스에서 동적 DNS를 사용할 수 없습니다.

· DynDNS — DDNS 서비스 공급자를 Dynamic.org로 설정합니다.

· 3322.org — DDNS 서비스 공급자를 3322.org로 설정합니다.

2단계. Username(사용자 이름) 필드에 DDNS 계정의 사용자 이름을 입력합니다.

참고:Register(등록)를 클릭하여 지정된 서비스 공급자(DynDNS 또는 3322)에 해당하는 웹 페이지로 리디렉션합니다.

3단계. Password(비밀번호) 필드에 DDNS 계정의 비밀번호를 입력합니다.

4단계. Host Name 필드에 호스트 이름을 입력합니다.

도메인과 관련된 현재 인터넷 IP 주소가 인터넷 IP 주소 필드에 표시됩니다.

상태 필드는 DNS 사용자에 대한 정보를 표시하며, 사용자가 올바르거나 활성 상태인지 아니면 인증 중에 오류가 표시되었는지를 나타냅니다.

5단계. 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장하거나 취소를 클릭하여 변경 사항을 취소합니다.