목표

동적 라우팅을 사용하면 라우터가 네트워크 레이아웃의 물리적 변경 사항에 자동으로 적응할 수 있습니다. 라우터는 RIP(Dynamic Routing Information Protocol)를 사용하여 데이터 패킷이 소스와 대상 간에 이동할 수 있는 가장 효율적인 경로를 계산합니다. RIP 프로토콜은 네트워크의 다른 라우터에 라우팅 정보를 정기적으로 브로드캐스트합니다. 이를 통해 라우터는 소스와 대상 간의 최소 홉 수에 따라 최상의 경로를 결정할 수 있습니다. 라우터는 RIP에서 받은 정보를 기반으로 라우팅 테이블을 자동으로 조정합니다. 이 문서에서는 RV016, RV042, RV042G 및 RV082 VPN Router에서 IPv4 동적 라우팅 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

소프트웨어 버전

· v4.2.1.02

동적 라우팅 컨피그레이션

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Setup(설정) > Advanced Routing(고급 라우팅)을 선택합니다. Advanced Routing(고급 라우팅) 페이지가 열립니다.

참고: 기본적으로 IPv4 라우팅 탭은 고급 라우팅 창이 열릴 때 나타납니다. 고급 라우팅을 열 때 이 창이 표시되지 않으면 Advanced Routing(고급 라우팅) 제목 아래의 IPv4 탭을 클릭합니다.

2단계. Working Mode(작업 모드) 필드에서 원하는 라디오 버튼을 클릭합니다. 이렇게 하면 디바이스의 작동 방식이 결정됩니다.

· 게이트웨이 — 라우터가 네트워크 인터넷의 게이트웨이 역할을 하는 경우 이 옵션을 선택합니다. 이것이 기본 설정입니다.

· 라우터 — 네트워크의 다른 라우터가 인터넷의 게이트웨이인 경우 이 옵션을 선택합니다. 이 모드에서는 다른 라우터가 인터넷 연결을 위한 게이트웨이 역할을 수행해야 합니다.

참고: 게이트웨이 라우터에서 방화벽 보호를 제공하므로 2단계에서 라우터를 클릭한 후에는 필요하지 않으므로 이 라우터에서 방화벽을 비활성화하십시오. 방화벽 비활성화에 대한 특정 지침은 RV042, RV042G 및 RV082 VPN Router의 일반 방화벽 설정 문서를 참조하십시오.

3단계. RIP 필드에서 원하는 라디오 버튼을 클릭하여 RIP를 구현합니다. RIP(Routing Information Protocol)를 통해 라우터는 다른 라우터와 라우팅 정보를 자동으로 교환할 수 있습니다. RIP는 라우터에 네트워크가 변화함에 따라 라우팅 테이블을 변경할 수 있는 기능을 제공합니다. 또한 RIP는 홉 제한 규칙을 사용하여 라우팅 루프를 방지합니다.

· Enabled(활성화됨) — 이 옵션은 디바이스에서 RIP 라우팅 프로토콜을 활성화합니다.

· Disabled(비활성화됨) — 이 옵션은 디바이스에서 RIP 라우팅 프로토콜을 비활성화합니다. 기본적으로 RIP는 디바이스에서 비활성화되어 있습니다. 디바이스에서 RIP를 비활성화하도록 선택한 경우 6단계로 건너뜁니다.

4단계. Receive RIP versions(RIP 버전 수신) 드롭다운 목록에서 네트워크에서 수신할 RIP 버전 데이터를 선택합니다.

참고: 이러한 옵션은 3단계에서 수행한 대로 디바이스에서 RIP가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

· None — 디바이스가 다른 디바이스의 RIP 버전 네트워크 데이터를 허용하지 않도록 하려면 이 옵션을 선택합니다.

· RIPv1 — 디바이스에서 RIP 버전 1 네트워크 데이터만 수신하도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. RIPv1은 서브넷 정보를 전달하지 않으므로 모든 디바이스가 올바르게 작동하려면 동일한 네트워크 또는 동일한 크기의 서브넷에 있어야 합니다.

· RIPv2 — 디바이스에서 RIP 버전 2 네트워크 데이터만 수신하도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. RIPv2는 서브넷 정보를 전달합니다. 가변 길이 서브넷이 있는 네트워크는 이 버전의 RIP와 작동합니다. 이 RIP 형식은 멀티캐스트 및 비밀번호 인증도 지원합니다.

· RIP v1 및 v2 모두 — 디바이스에서 RIP 버전 1 및 버전 2를 모두 수신하도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 RIPv1 및 RIPv2 데이터를 모두 전송하는 디바이스가 있는 네트워크에서 사용할 수 있습니다.

5단계. Transmit RIP versions(RIP 버전 전송) 드롭다운 목록에서 네트워크 데이터 전송에 사용할 RIP 버전을 선택합니다.

참고: 이러한 옵션은 3단계에서 수행한 대로 디바이스에서 RIP가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

· None — 디바이스에서 RIP 버전 네트워크 데이터를 전송하지 않도록 하려면 이 옵션을 선택합니다.

· RIPv1 — 디바이스에서 RIP 버전 1 네트워크 데이터만 전송하도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. RIP v1을 지원하는 디바이스가 많으므로 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.

· RIPv2 - Broadcast — 디바이스가 전체 서브넷 내에서 RIP 버전 2 네트워크 데이터만 브로드캐스트하도록 하려면 이 옵션을 선택합니다.

· RIPv2 - 멀티캐스트 — RIP 버전 네트워크 데이터의 오버로드를 방지하기 위해 디바이스가 RIP 버전 2 네트워크 데이터를 서브넷에서 브로드캐스트하는 대신 인접 라우터로 전송하도록 하려면 이 옵션을 선택합니다.

6단계(선택 사항) 라우팅 테이블 항목을 보려면 View를 클릭합니다. 디바이스의 모든 라우팅 테이블과 함께 라우팅 테이블 항목 창이 나타납니다.

위의 필드는 다음과 같이 설명됩니다.

· Destination IP — 대상 IP 주소. 이 주소는 데이터 패킷의 목적지를 나타냅니다.

· 서브넷 마스크 — 네트워크의 서브넷 마스크입니다.

· Default Gateway — 네트워크에서 사용되는 기본 게이트웨이. 기본 게이트웨이는 인터넷과 같은 다른 네트워크에 액세스할 수 있는 라우터에 지정된 것입니다.

· Hop Count — 목적지 IP에 도달하기 위해 교차하는 홉 수입니다. 최대 홉 수는 15입니다. 데이터 패킷이 네트워크 디바이스를 통과할 때마다 목적지로 한 홉을 이동합니다. 홉 수는 데이터 패킷이 소스에서 대상으로 한 홉의 수를 나타냅니다.

· Interface — RIP 항목을 수신하는 인터페이스입니다.

7단계. (선택 사항) 디바이스를 새 라우팅 테이블 항목으로 새로 고치려면 Refresh를 클릭합니다. 라우팅 테이블 항목 창을 닫으려면 닫기를 클릭합니다.

8단계. Save(저장)를 클릭하여 모든 변경 사항을 저장합니다.