소개

이 문서에서는 RV345 Dual-WAN VPN Router에 대한 "백 오브 더 박스(back of the box)" 스타일 제품 사양을 제공합니다.자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하여 RV34X 시리즈 통합 데이터 시트를 확인하십시오.

RV34x Series의 일부인 RV345 Dual-WAN VPN Router는 사용하기 쉽고 유연하며 성능이 뛰어나며 내구성이 뛰어나므로 소규모 비즈니스에 적합합니다.웹 필터링, 애플리케이션 제어, IP Source Guard와 같은 여러 가지 보안 기능이 추가된 새로운 RV345는 소규모 사무실 및 원격 직원에게 매우 안전한 광대역 유선 연결을 제공합니다.이러한 새로운 보안 기능은 네트워크에서 허용되는 작업을 세부적으로 조정할 수 있는 편의성도 제공합니다.

참고:"상자에 무엇이 들어 있습니까?" RV345 Dual-WAN VPN Router에 대한 스타일 문서를 보려면 여기를 클릭하십시오.

제품 사양

사양

설명

표준

IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1Q(VLAN), 802.11e(무선 QoS), RIP(Routing Information Protocol) v1(RFC 1058), RIP v2(RFC 1723), IPv4(RFC 791), IP6(IPv6) 2460)

운영 체제

리눅스

케이블 유형

범주 5e 이상

포트

LAN, WAN, USB, 콘솔

물리적 인터페이스

사양

설명

포트

10/100/1000 이더넷 16개, 802.3af 지원

콘솔 포트 1개

12V DC 2.5A 전원 어댑터 포트

2 WAN

USB 포트 2개

단추

재설정 버튼

스위치

전원 스위치

슬롯 잠금

켄싱톤 잠금용 슬롯

마운팅 및 물리적 보안

장착 옵션

랙 마운트 브래킷 2개는 나사 8개를 포함하여 제공됩니다.

물리적 사양

물리적 크기

(가로 x 세로 x 두께)

280 x 44 x 170mm(11 x 1.75 x 6.75인치)

무게

1.2kg(2.5파운드)

네트워크 기능

사양

사양

VLAN 지원

예

네트워크 프로토콜

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버

PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet)

PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol)

DNS 프록시

IGMP(Internet Group Management Protocol) 프록시 및 멀티캐스트 전달

동적 도메인 이름 시스템(DynDNS), 인터넷 프로토콜 없음(NOIP)

NAT(Network Address Translation), PAT(Port Address Translation)

일대일 NAT

포트 관리

포트 미러링

봉주르

VLAN 수

활성 VLAN 1개(2-4096 범위)

라우팅 프로토콜

정적 라우팅

동적 라우팅

RIP v1 및 v2

VLAN 간 라우팅

NAT(Network Address Translation)

PAT, NAPT(Network Address Port Translation) 프로토콜

네트워크 에지(DMZ)

모든 LAN IP 주소로 소프트웨어 구성 가능

로드 밸런싱

예

QoS(Quality of Service)

WAN 대기열

3개의 대기열

차별화된 서비스 코드 포인트 지원(DSCP)

CoS(Class of Service)

서비스 우선 순위를 위한 대역폭 관리

IPv6

듀얼 스택 IPv4 및 IPv6

6to4 터널링

스테이트리스 주소 자동 구성

LAN의 IPv6 클라이언트용 DHCPv6 서버

WAN 연결을 위한 DHCPv6 클라이언트

ICMP(Internet Control Message Protocol) v6

고정 IPv6 라우팅

RIPng를 사용한 동적 IPv6 라우팅

IPv6 호스트 지원

IPv6 RADIUS

NTP(Network Time Protocol)

레이어 2

5개의 활성 VLAN을 위한 802.1Q 기반 VLAN

보안

사양

설명

액세스 제어

예, ACL(Management Access Control List) + MAC ACL

안전한 관리

HTTPS, 사용자 이름/비밀번호 복잡성

방화벽

SPI(Stateful Packet Inspection) 방화벽, 포트 전달 및 트리거, DoS(Denial-of-Service) 방지, 소프트웨어 기반 DMZ

DoS 공격 방지:

- SYN 플러드

- 에코 스톰

- ICMP 플러드

- UDP 플러드

- TCP 플러드

Java, 쿠키, active-X, HTTP 프록시 차단

웹 필터

악성 웹 사이트 필터링 및 유해한 웹 사이트 차단

콘텐츠 필터

고정 URL 차단 또는 키워드 차단

애플리케이션 제어

예

IP 소스 가드

MAC 주소에 IP 주소 바인딩

VPN

IPSec

예;최대 50개 터널

클라이언트-사이트

예

재택 근무자 VPN 클라이언트

예

PPTP 서버

예;최대 터널 25개

L2TP 서버

예;최대 터널 25개

SSL VPN

예;최대 터널 50개

VPN 처리량(IPsec)

50Mbps

구성

사양

설명

웹 기반 유틸리티

간단한 브라우저 기반 구성(HTTP, HTTPS)

명령줄 인터페이스(CLI)

SSH를 사용하는 명령줄

관리 프로토콜

웹 브라우저, SNMP(Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour, UPnP(Universal Plug and Play)

원격 관리

예

이벤트 로깅

로컬, 원격 syslog, 이메일 알림

네트워크 진단

로깅, Ping, Traceroute, DNS 조회 및 포트 미러

웹 펌웨어 업그레이드

웹 브라우저를 통해 펌웨어 업그레이드 가능, 가져오기 및 내보내기 구성 파일

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP 클라이언트

Pv6 호스트

예

HTTP 리디렉션

예

시스템 시간

NTP, 일광 절약 수작업 항목 지원

언어

GUI 지원 영어

환경

사양

설명

전원

12V 2.5A

인증

FCC, CE, IC, Wi-Fi

작동 온도

0° ~ 40°C(32° ~ 104°F)

보관 온도

-20° ~ 70°C(-4° ~ 158°F)

작동 습도

10% ~ 85% 비응축

이 문서와 관련된 비디오 보기...

여기를 클릭하여 Cisco의 다른 기술 대화를 확인하십시오.