목표

PoE(Power over Ethernet)는 네트워크 트래픽의 간섭 없이 구리 케이블을 통해 연결된 전원 장치(PD)에 전기 전원을 공급하는 RV345P와 같은 PoE 기반 디바이스에서 사용할 수 있는 기능입니다.웹 기반 유틸리티의 PoE 설정 페이지에서는 포트 제한 또는 클래스 제한 PoE 모드를 선택할 수 있으며 생성할 PoE 트랩을 지정합니다.PD가 실제로 연결되고 전력을 소비할 경우 허용되는 최대 전력보다 훨씬 적게 소비될 수 있습니다.전원 켜기 재부팅, 초기화 또는 시스템 컨피그레이션이 발생하면 출력 전원이 비활성화되어 전원이 켜진 장치가 손상되지 않습니다.

이 문서의 목적은 RV345P 라우터에서 PoE 설정을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- RV345P

소프트웨어 버전

- 1.0.00.33

PoE(Power over Ethernet) 구성

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 LAN > PoE 설정을 선택합니다.

2단계. 전원 모드 라디오 버튼을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- Port Limit(포트 제한) - 특정 전력에서 작동하도록 포트를 구성하려면 선택합니다.

- Class Limit — 포트당 최대 전력 제한은 디바이스의 클래스에 의해 결정되며, 이는 분류 단계에서 발생합니다.이 단계에서 PD는 해당 클래스를 지정합니다. 이는 PD가 사용하는 최대 전력입니다.클래스 제한을 구성하려면 12단계로 건너뜁니다.

참고:이 예에서는 Port Limit(포트 제한)이 선택되었습니다.

3단계. Edit(수정)를 클릭합니다.POE 설정 테이블로 이동합니다.

4단계. 구성할 LAN 포트의 해당 라디오 버튼을 클릭합니다.

참고:이 예에서는 LAN3이 선택됩니다.

5단계. Edit를 클릭합니다.PoE 설정-포트 제한 페이지가 열립니다.

6단계. PoE 활성화 확인란을 선택하여 PoE를 활성화합니다.기본적으로 활성화되어 있습니다.

7단계. 전원 우선 순위 수준에 대한 라디오 버튼을 클릭합니다.우선순위가 더 낮은 포트의 경우 전력 공급이 제한될 경우 우선순위가 더 높은 포트에서 전원을 차단합니다.Critical(중요), High(높음) 및 Low(낮음) 옵션이 있습니다.기본값은 Low입니다.

참고:이 예에서는 Critical이 사용됩니다.

8단계. AdministrativePower Allocation 필드에 0~3000 사이의 값을 입력합니다. 이 값은 포트에 할당된 밀리와트(mW) 단위의 전력을 나타냅니다.기본값은 30000입니다.

참고:이 예에서는 기본 mW 값 30000이 사용됩니다.

참고:페이지의 다음 영역은 카운터입니다.

- 클래스 — 최종 디바이스에서 수신할 수 있는 전력 레벨을 결정합니다.

— 클래스 0 — 최대 15.4W의 전력이 포트에 전달됩니다.이것이 기본값입니다.

— 클래스 1 — 최대 4.0W의 전력이 포트에 전달됩니다.

— 클래스 2 — 최대 7.0W의 전력이 포트에 전달됩니다.

— 클래스 3 — 최대 15.4W의 전력이 포트에 전달됩니다.

— 클래스 4 — 최대 30W의 전력이 포트에 전달됩니다.

- 최대 전력 할당 — 디바이스에 할당된 최대 전력.

- Power Consumption(전력 소비량) - 지정된 포트에 연결된 전원 장치에 할당된 전력 용량(밀리와트).

- 오버로드 카운터 — 총 전력 과부하 발생 횟수입니다.

- Short Counter — 총 전력 부족 발생 횟수입니다.

- Denied Counter — 연결된 장치의 전원이 차단된 횟수입니다.

- Absent Counter — 디바이스가 더 이상 탐지되지 않아 연결된 디바이스에 전원이 중지된 횟수입니다.

- 잘못된 서명 카운터 — 연결된 장치에서 잘못된 서명을 받은 횟수입니다.

9단계. 적용을 클릭합니다.POE 설정(포트 제한 모드) 페이지로 돌아갑니다.

10단계. (선택 사항) Port Limit(포트 제한)에서 더 많은 포트를 구성하려면 4-9단계를 반복합니다.

11단계. Back(뒤로)을 클릭하여 기본 POE Settings(POE 설정) 페이지로 돌아갑니다.그런 다음 20단계로 건너뜁니다.

12단계. 2단계에서 Class Limit(클래스 제한)을 선택한 경우 Edit(편집)를 클릭하면 POE Settings(Class Limit Mode)(POE 설정(클래스 제한 모드)) 페이지로 이동합니다.

13단계. 구성할 LAN 포트의 해당 라디오 버튼을 클릭합니다.

참고:이 예에서는 LAN3이 선택됩니다.

14단계. 편집을 클릭합니다.

15단계. PoE를 활성화하려면 PoE 사용 체크박스를 선택합니다.기본적으로 활성화되어 있습니다.

16단계. 전원 우선 순위 레벨의 라디오 버튼을 클릭합니다.우선순위가 더 낮은 포트의 경우 전력 공급이 제한될 경우 우선순위가 더 높은 포트에서 전원을 차단합니다.Critical(중요), High(높음) 및 Low(낮음) 옵션이 있습니다.기본값은 Low입니다.

참고:이 예에서는 Critical이 선택됩니다.

참고:페이지의 다음 필드는 카운터입니다.

- 클래스 — 최종 디바이스에서 수신할 수 있는 전력 레벨을 결정합니다.

— 클래스 0 — 15.4W의 최대 전력이 포트에 의해 전달됩니다.이것이 기본값입니다.

— 클래스 1 — 포트에서 최대 4.0W의 전력을 제공합니다.

— Class 2 — 7.0W의 최대 전력을 포트에서 제공합니다.

— Class 3 — 15.4W의 최대 전력이 포트에 의해 전달됩니다.

— Class 4 — 최대 30W의 전력이 포트에 의해 전달됩니다.

- 최대 전력 할당 — 선택한 포트에서 허용되는 최대 전력 양입니다.

- Power Consumption(전력 소비량) - 포트에 연결된 전원 장치에 할당된 전력(밀리와트)

- 과부하 카운터 — 전력 과부하가 발생한 횟수입니다.

- Short Counter — 전력 부족이 발생한 횟수입니다.

- Denied Counter — 전원이 공급되는 장치의 전원이 거부된 횟수입니다.

- Absent Counter — 전원이 켜진 장치가 감지되지 않아 전원이 중지된 횟수입니다.

- 잘못된 서명 카운터 — 잘못된 서명을 받은 횟수입니다.

17단계. 적용을 클릭합니다.POE 설정(클래스 제한 모드) 페이지로 돌아갑니다.

18단계. (선택 사항) Class Limit(클래스 제한)에서 더 많은 포트를 구성하려면 13-17단계를 반복합니다.

19단계. Back(뒤로)을 클릭하여 기본 POE Settings(POE 설정) 페이지로 돌아갑니다.

20단계. 기존 디바이스에 맞추려면 Enable Legacy 확인란을 선택합니다.

21단계. Enable SNMP Traps(SNMP 트랩 활성화) 확인란을 선택하여 Simple Network Transport Protocol이 트랩 알림을 보내도록 허용합니다.트랩이 활성화된 경우 SNMP를 활성화하고 하나 이상의 SNMP 알림 수신자를 구성해야 합니다.

22단계. Power Trap Threshold(전력 트랩 임계값) 필드에 전력 제한의 백분율인 사용량 임계값을 입력합니다.전원이 이 값을 초과하면 경보가 시작됩니다.기본값은 95입니다.

참고:PoE 속성 테이블에는 구성된 각 포트에 대한 카운터가 표시됩니다.

- Operational Status — 구성된 포트의 작업 상태입니다.

- Nominal Power — 스위치가 연결된 모든 PD에 공급할 수 있는 총 전력입니다.

- 소비 전력 — 현재 PoE 포트에서 사용 중인 전력 양입니다.

- 할당된 전원 — 포트에 할당된 전력량입니다.

- 사용 가능한 전력 — 공칭 전력(소모된 전력 양)입니다.

23단계. 적용을 누릅니다.

24단계(선택 사항) 구성을 영구적으로 저장하려면 구성 복사/저장 페이지로 이동하거나 페이지 상단의 아이콘을 클릭합니다.

이제 RV345P 라우터에서 PoE 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.