목표

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)는 IP 네트워크의 호스트에 대한 네트워크 컨피그레이션 프로토콜입니다.DHCP는 IP 주소, 컴퓨터의 기본 경로 및 라우팅 접두사를 제공합니다.DHCP 릴레이가 활성화된 경우 IP 주소가 없는 DHCP 클라이언트는 DHCP 릴레이 에이전트를 통해 서버와 통신할 수 있습니다.

이 문서에서는 RV016, RV042, RV042G 및 RV082 VPN 라우터의 DHCP 서버 또는 릴레이 컨피그레이션에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

소프트웨어 버전

•4.2.1.02

IPv4 DHCP 서버 구성

IPv4 DHCP 서버를 구성하려면 RV016, RV042, RV042G 및 RV082 VPN 라우터의 IPv4 DHCP 서버 구성 문서를 참조하십시오.

DHCP 서버 또는 DHCP 릴레이의 IPv4 DHCP 릴레이 구성

IPv4 DHCP 릴레이를 구성하려면 RV016, RV042, RV042G 및 RV082 VPN 라우터의 IPv4 DHCP 릴레이 구성 문서를 참조하십시오.

IPv6 DHCP 서버 구성

IPv6 DHCP 서버를 구성하려면 RV016, RV042, RV042G 및 RV082 VPN 라우터의 IPv6 DHCP 서버 구성 문서를 참조하십시오.