목표

DNS Name Lookup(DNS 이름 조회) 및 Ping 테스트는 연결 문제를 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 두 가지 기본 제공 툴입니다. DNS Name Lookup(DNS 이름 조회)은 지정된 도메인의 IP 주소를 확인하는 데 사용됩니다. Ping 테스트를 통해 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력하고 RV32x 라우터가 원격 호스트에 패킷을 전송하고 응답을 수신할 수 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.

이 문서에서는 RV0XX Series VPN Router에서 진단 툴을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

소프트웨어 버전

· v4.2.2.08

진단 도구 사용

1단계. 라우터 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 System Management(시스템 관리) > Diagnostic(진단)을 선택합니다. Diagnostic(진단) 페이지가 열립니다.

2단계. 라디오 버튼을 클릭하여 특정 작업을 선택합니다.

· DNS Name Lookup(DNS 이름 조회) - DNS Name Lookup(DNS 이름 조회)은 특정 도메인 이름의 특정 IP 주소를 제공합니다.

· Ping — Ping 테스트는 RV32x 라우터와 원격 호스트 간의 연결을 확인하는 데 사용됩니다.

DNS 조회

1단계. Lookup Domain Name(도메인 이름 조회) 필드에 도메인 이름을 입력합니다.

2단계. 도메인 이름의 IP 주소를 가져오려면 Go(이동)를 클릭합니다. 결과는 다음과 같이 표시됩니다.

· 상태 — 실패 또는 테스트 모드를 표시합니다.

· 이름 — 입력한 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 표시합니다.

· Address — 입력한 도메인 이름에 해당하는 IP 주소를 표시합니다.

참고: 진단에 실패할 경우 Status 필드만 나타납니다.

핑

1단계. 연결을 테스트할 호스트의 IP 주소 또는 이름을 Ping Host(Ping 호스트) 또는 IP Address(IP 주소) 필드에 입력합니다.

2단계. 연결을 테스트하려면 Go를 클릭합니다. 결과는 다음과 같이 표시됩니다.

· 상태 — 성공, 실패 또는 테스트 모드를 나타냅니다.

· Packets — 전송, 수신된 패킷 수 및 손실된 패킷의 비율을 나타냅니다.

· Round Trip Time — 패킷을 보내고 받는 데 필요한 최소, 최대 및 평균 시간(밀리초)을 나타냅니다.