목표

FindIT Network Probe는 서로 다른 장치 유형의 여러 장치를 그룹화하여 한 번의 작업으로 모두 구성할 수 있습니다.장치 그룹은 라우터, WAP(Wireless Access Point) 및 스위치로 구성될 수 있습니다.컨피그레이션이 디바이스 그룹에 적용되면 해당 컨피그레이션은 해당 기능을 지원하는 그룹의 디바이스에 적용됩니다.예를 들어, 유선 라우터, WAP 및 스위치가 포함된 디바이스 그룹에서 SSID(Wireless Service Set Identifier)를 업데이트하려면 해당 컨피그레이션은 WAP에만 적용됩니다.

이 문서에서는 디바이스 그룹을 생성, 수정, 삭제 및 관리하는 방법을 보여 줍니다.

장치 그룹 관리

새 장치 그룹 만들기

1단계. FindIT Network Probe Administrator GUI에 로그인하고 Administration(관리) > Device Groups(디바이스 그룹)를 선택합니다.

참고:Device Group Management Work(디바이스 그룹 관리 작업) 창에서 네트워크의 SSID가 연결된 디바이스와 함께 기본 디바이스 그룹으로 표시됩니다.

2단계. Work(작업) 창의 왼쪽 상단 부분에서 +(더하기) 아이콘을 클릭하여 새 그룹을 만들거나 추가합니다.

3단계. 이름 필드에 그룹 이름을 입력합니다.

참고: 이 예에서는 무선 장치가 사용됩니다.

4단계. Description(설명) 필드에 디바이스 그룹에 대한 설명을 입력합니다.

참고:이 예에서는 Cisco HQ가 사용됩니다.

5단계. Devices 드롭다운 목록에서 디바이스 그룹에 추가할 디바이스를 하나 이상 선택합니다.한 번에 하나의 디바이스만 선택할 수 있습니다.

참고:이 예에서는 모든 WAP 디바이스가 추가됩니다.각 디바이스는 하나의 그룹의 멤버만 될 수 있습니다.선택한 디바이스가 이전에 다른 그룹의 구성원이었던 경우(이 경우 기본 디바이스 그룹), 해당 그룹에서 제거됩니다.

참고:각 디바이스가 추가되면 추가된 디바이스 그룹의 행 아래 테이블에 이름, 모델, MAC 주소, IP 주소, 일련 번호 및 각 디바이스의 작업이 채워집니다.이제 기존 기본 그룹의 WAP 디바이스가 무선 디바이스 그룹으로 이동됩니다.

6단계. 저장(플로피 디스크 아이콘)을 클릭하여 저장합니다.

참고:아래 이미지는 새로 생성된 디바이스 그룹을 보여줍니다.

이제 디바이스 그룹을 성공적으로 생성했어야 합니다.

장치 그룹 수정

1단계. Device Group Management(디바이스 그룹 관리) 영역에서 수정할 그룹의 확인란을 선택합니다.

참고:이 예에서는 Wireless Devices 장치 그룹이 선택됩니다.

2단계. 편집(스크라이브 아이콘)을 클릭하여 항목 필드를 수정할 수 있도록 합니다.

3단계. 필요에 따라 변경합니다.그룹에서 이름, 설명, 장치 추가 또는 제거 할 수 있습니다.이 예에서는 장치 그룹 멤버가 제거됩니다.Actions(작업) 열에서 해당 멤버의 휴지통 아이콘을 클릭합니다.

참고:삭제된 장치가 기본 그룹으로 이동됩니다.이 예에서는 wapa0fa20이 삭제됩니다.

4단계. Save(저장) 아이콘을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

장치 그룹을 수정했습니다.

장치 그룹 삭제

1단계. Device Group Management(디바이스 그룹 관리) 영역에서 삭제할 그룹의 확인란을 선택합니다.

참고:기본 장치 그룹은 삭제할 수 없습니다.

2단계. 장치 그룹을 삭제하려면 Delete(삭제)(휴지통 아이콘)를 클릭합니다.

참고:아래 메시지와 유사한 확인 메시지가 나타납니다.

이제 디바이스 그룹을 성공적으로 삭제해야 합니다.