목표

이 간략한 문서에서는 관리를 위해 UI(웹 사용자 인터페이스)에 로그인할 때 cisco 이외의 사용자 이름을 선택해야 하는 필요성에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- Cisco 비즈니스 대시보드 | 2.3.0

거래 내용

CSDL(Secure Development Lifecycle Methodology)에 따라 cisco는 더 이상 유효한 사용자 이름이 아닙니다.이 새로운 표준은 운영 시스템의 취약점으로 줄이기 위해 구현되었습니다.

기본 로그인 자격 증명은 여전히 cisco의 사용자 이름과 cisco의 비밀번호를 사용합니다.첫 번째 로그인을 수행하면 새 사용자 이름과 새 비밀번호를 모두 선택하라는 메시지가 표시됩니다.이는 새 설치에 적용됩니다.사용자 이름 변경 사항은 내부 업그레이드에 적용되지 않습니다.

cisco를 사용자 이름으로 사용하려고 하면 이 새로운 표준에 대한 알림을 받게 됩니다.다른 사용자 이름과 어떤 작업을 수행하든 잊지 마십시오!

액세스 방법이 영향을 받지 않으므로 cisco를 콘솔 액세스를 위한 사용자 이름으로 유지할 수 있습니다.

결론

그게 다예요, 가는 길에 한 발짝 더 내딛자