목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

구성

확인

소개

이 문서에서는 Cisco UCS Manager를 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco UCS에 대한 기본 이해

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- 소프트웨어 버전 4.2(2e)

- 소프트웨어 버전 4.3(3a)

- Fabric Interconnect 6454(UCS-FI-6454)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

이 가이드의 예에서는 Cisco Fabric Interconnect 6454의 쌍을 설명하고 Cisco UCS 인프라 소프트웨어 A 번들을 사용하여 버전 4.2(2e)에서 4.3(3a)로 업그레이드를 수행합니다.

이 번들에는 다음 구성 요소를 업데이트하는 데 필요한 펌웨어 이미지가 포함되어 있습니다.

- Cisco UCS Manager 소프트웨어

- 패브릭 인터커넥트용 커널 및 시스템 펌웨어

- I/O 모듈 펌웨어

이 연습을 진행하기 전에 Fabric Interconnect의 특정 모델 및 펌웨어 버전에 대한 Cisco 공식 문서를 읽어보십시오.

구성

Cisco UCS Manager Upgrade/Downgrade Support Matrix 웹 사이트에서 현재 소프트웨어 버전의 업그레이드 경로를 확인합니다.

1 지원 관리자

추가 펌웨어 업그레이드 권장 사항(펌웨어 업그레이드 TAC Assistant 툴 사용 시)은 서비스 요청을 열 때 지원 사례 관리자를 통해 얻을 수 있습니다.

2 Support Case Manager

Cisco Software Download Center 웹 사이트에서 특정 Fabric Interconnect 모델에 필요한 펌웨어 번들을 다운로드합니다.

다운로드를 위해 Cisco 계정으로 로그인합니다.

FI-6454는 둘 다 6400 Series Fabric Interconnect이므로 FI-64108 Fabric Interconnect와 동일한 펌웨어 이미지를 사용합니다.

다운로드를 시작하기 위해 Cisco의 일반 약관에 동의합니다.

다운로드가 완료되면 Fabric Interconnect 클러스터 IP 주소 또는 관리자 권한이 있는 계정의 정규화된 도메인 이름을 사용하여 UCS Manager 웹 인터페이스에 로그온합니다.

Equipment(장비) >Firmware Management(펌웨어 관리)>Installed Firmware(설치된 펌웨어)로 이동합니다.

UCS Manager를 확장하고 실행 중인 UCS Manager 펌웨어 버전을 확인합니다.

Download Tasks(다운로드 작업)로 이동하고 Download Firmware(펌웨어 다운로드)를 클릭합니다.

5 다운로드 작업

팝업 창에서파일 선택을 클릭합니다

6 파일 선택

다운로드한 Fabric Interconnect 번들이 저장된 디렉토리를 찾아 Infra A,Bundle 파일을 선택하고 Open(열기)을 클릭한 다음 OK(확인)를 클릭합니다.

7 파일 열기

다운로드한 번들을 UCS Manager로 가져온 후 Firmware Auto Install(펌웨어 자동 설치)을 클릭하고 Actions(작업) 아래에서 Install Infrastructure Firmware(인프라 펌웨어 설치)를 선택합니다.

8 펌웨어 설치

모든 경고를 주의 깊게 검토하고 필요에 따라 팝업에서 보류 중인 모든 문제를 해결한 후 계속하십시오. 모두 무시를 선택하고 다음을 클릭합니다.

9 모두 무시, 다음

드롭다운에서 적절한인프라 팩을 선택하고 지금 업그레이드 확인란을 선택합니다. Finish(마침)를 클릭합니다.

10 지금 업그레이드, 완료

서비스팩을 선택하지 않았다는 경고를 무시하려면 Yes(예)를 클릭합니다. OK(확인)를 클릭합니다.

11 설치 알림

업그레이드 진행률을 모니터링하려면 FSM 탭을 클릭합니다. 업그레이드는 잠시 후에 시작됩니다.

업그레이드 프로세스 중에 Fabric Interconnect 간에 트래픽이 이동되도록 하고 트래픽 중단을 방지하기 위해 Evacuate 옵션을 활성화하는 것이 좋습니다.

이 작업은 일반적으로 보조 패브릭 인터커넥트에서 먼저 수행됩니다.

12 구성 및 적용

UCS 관점에서 경로가 작동하고 가상 경로 및/또는 가상 머신, 가상 NIC 또는 HBA도 작동하는지 확인합니다.

이렇게 하면 업그레이드 프로세스 중에 트래픽이 영향을 받지 않습니다.

vNIC 또는 vHBA가 다운된 경우 업그레이드 전에 영향을 확인하고 상황을 해결하십시오.

UCS 인프라 업그레이드는 보조 패브릭 인터커넥트에서 업그레이드를 시작합니다.

보조 Fabric Interconnect에서 업그레이드를 마치려고 하면 UCS 시스템에서 일시적으로 로그아웃됩니다.

이는 UCS Manager가 업그레이드 중이고 관리 프로세스가 다운되었기 때문에 발생하지만 데이터 플레인이 관리 플레인에서 분리되므로 데이터 플레인이 작동 상태로 유지됩니다.

SNMP를 구성한 경우, 관리 플레인의 상태와 관련된 알림을 받을 수 있습니다.

이는 정상이므로 업그레이드 중에 SNMP 알림을 비활성화하고 활동을 완료한 후 다시 활성화하는 것이 좋습니다.

시스템이 다시 사용 가능해지는 즉시 UCS Manager 구성 요소의 업그레이드가 완료됩니다.

UCS Manager에 다시 로그인하여 FSM 탭을 통해 나머지 업그레이드를 모니터링할 수 있습니다

13 펌웨어 자동 설치

그 다음 부속 Fabric Interconnect 및 해당 섀시 IO 모듈에서 각 업그레이드를 완료합니다.

14 패브릭 인터커넥트

완료되면 subordinateFabric Interconnect를 선택하여 subordinateFabric Interconnect에 새 펌웨어 버전이 설치되었는지 확인합니다

(이경우Fabric InterconnectBin은 탐색 창의 Equipment(장비) 섹션입니다.)

Generaltab(일반 탭)에서 아래로 스크롤합니다. Firmwaresection에서 subordinateFabric Interconnect에 새로 설치된 펌웨어 버전을 확인합니다.

14 패브릭 인터커넥트

완벽성을 위해 기본 Fabric Interconnect를 업그레이드하고 재부팅해야 합니다.

유효한 변경을 수행하려면 재부팅해야 한다는 알림이 있습니다.

참고: 이 단계는 매우 중요합니다. Fabric Interconnect A를 재부팅하기 전에 모든 경로가 물리적 및 가상으로 실행 중이고 두 Fabric Interconnect에서 모두 고가용성인지 확인합니다.

이는 성공을 보장하고 다운타임이나 중단을 예방하는 데 매우 중요합니다. 운영 체제 또는 가상 머신이 실행 중인 것 같지만 보조 경로가 완전히 설정되지 않았습니다.

이 경우 Fabric Interconnect A를 재부팅하면 운영 체제 또는 가상 머신이 경로를 찾을 수 없어 연결이 끊어질 수 있습니다.

모두가 확인되면 Fabric Interconnect A를 재부팅하기 위해 안전하게 진행합니다.

오른쪽 상단의Pending Activities(보류 중 활동) 팝업을 클릭합니다

14 패브릭 인터커넥트

Fabric Interconnects를 선택합니다. Reboot Now(지금 재부팅)를 클릭합니다. 팝업 창에서 Yes를 선택하고 OK를 클릭하여 팝업을 닫습니다.

17 재부팅, 확인

이 작업은 기본 Fabric Interconnect를 재부팅하여 펌웨어 업그레이드를 완료합니다.

이 재부팅 프로세스에서 시스템의 클러스터 리더 역할은 하위 그룹에 의해 인수되므로 일시적으로 UCS Manager에서 로그아웃됩니다.

18 연결 오류

UCS Manager GUI에 대한 액세스가 복원되면 다시 로그인합니다.

FSM을 다시 한 번 모니터링하여 업그레이드 진행 상황을 확인합니다.

19 Fabric Interconnect A

업그레이드가 완료되면 이전의 Fabric Interconnetasscluster에서 Subordinaterole을 사용합니다.

확인

성공적인 UCS Manager 업그레이드를 확인하려면 탐색 창의 Equipment 섹션에서 Fabric Interconnects를 선택합니다.

Installed Firmware(설치된 펌웨어) 탭에서 expand all(모두 확장) 더하기(+) 아이콘을 클릭합니다.

20개의 설치된 펌웨어

UCS Manager가 성공적으로 업그레이드되었습니다.

이전에 비우기 설정을 구성한 경우, 이제 비우기 설정을 비활성화해야 합니다.

21 관리 모드 해제

필요한 경우 local-mgmt 모드에서 이 CLI 명령을 사용하여 클러스터 리드를 변경할 수 있습니다.

#cluster 리드 a

22 클러스터 리드 연결

계속하려면 Yes를 입력합니다. 그러면 CLI 및 GUI 인스턴스에서 일시적으로 로그아웃됩니다.

UCS Manager에 다시 로그인하여 클러스터 리드가 이제 이전의 기본 Fabric Interconnect인지 확인합니다.

이제 UCS Manager 업그레이드가 완료되었습니다.