목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

CLI 명령

제품 이름 표시

HDD 상태 표시

가상 및 물리적 드라이브 상태 표시

수정 가능 및 수정 불가능한 오류 수 표시

RAID 컨트롤러 컨피그레이션 표시

HDD 수 표시

기술 지원 파일

배터리 백업 장치

관련 정보

소개

이 문서에서는 HDD(하드 디스크 드라이브) 문제를 해결하는 데 도움이 되는 여러 CLI(Command Line Interface) 명령과 기타 문제 해결 기술에 대해 설명합니다.HDD 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 LED, GUI, BIOS, LSI Option ROM/MegaRaid GUI 및 로그를 사용하는 것입니다.그러나 이러한 옵션을 항상 사용할 수는 없습니다.이 경우 CLI를 사용할 수 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

CLI 명령

제품 이름 표시

참고:이 문서에 나열된 명령 중 일부는 1064/1068e LSI 컨트롤러에서 지원하지 않는 LSI MegaRaid 컨트롤러가 있는지 여부에 따라 달라집니다.

제품 이름을 보려면 show pci-adapter 명령을 입력합니다.이 예에서는 LSI 1064e 어댑터를 보여줍니다.

ucs-c2xx-m1 /chassis #show pci-adapter

Slot Vendor ID  Device ID  SubVendor ID  SubDevice ID  Product Name

---- ---------  ---------  ------------  ------------  ------------------------

M    0x1000     0x0056     0x152d        0x896d        Cisco LSI 1064E Mezzan...

HDD 상태 표시

HDD의 상태를 보려면 show hdd 명령을 입력합니다.

ucs-c2xx-m1 /chassis #show hdd

Name                    Status

--------------------    --------------------

HDD_01_STATUS           present

HDD_02_STATUS           absent

HDD_03_STATUS           absent

HDD_04_STATUS           absent

가상 및 물리적 드라이브 상태 표시

가상 드라이브의 상태를 보려면 show virtual-drive 명령을 입력합니다.이 명령은 서버를 종료하고 BIOS를 입력하여 정보를 볼 필요가 없으므로 유용합니다.

ucs-c210-m2/chassis #scope storageadapter SLOT-5

ucs-c210-m2/chassis/storageadapter #show virtual-drive

Virtual Drive   Status              Name                   Size       RAID Level

--------------  ------------------  ---------------------- ---------  ----------

0               Optimal                                    139236 MB  RAID 1

1               Degraded                                   974652 MB  RAID 5

물리적 드라이브의 상태를 보려면 show physical-drive 명령을 입력합니다.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show physical-drive

Predictive

Slot                                              Failure    Drive    Coerced

Number Controller Status Manufacturer Model       Count      Firmware Size      Type

------ ---------- ------ ------------ ----------- ---------- -------- --------- ----

0      SLOT-5

1      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

2      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

3      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

4      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

5      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

6      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

7      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

9      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

10     SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

수정 가능 및 수정 불가능한 오류 수 표시

수정 가능한 오류 및 수정 불가능한 오류 수를 보려면 show error-counters 명령을 입력합니다.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show error-counters

PCI Slot SLOT-5:

Memory Correctable Errors: 0

Memory Uncorrectable Errors: 0

RAID 컨트롤러 컨피그레이션 표시

RAID 컨트롤러 컨피그레이션을 보려면 show hw-config 명령을 입력합니다.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show hw-config

PCI Slot SLOT-5:

SAS Address 0: 500e004aaaaaaa3f

SAS Address 1: 0000000000000000

SAS Address 2: 0000000000000000

SAS Address 3: 0000000000000000

SAS Address 4: 0000000000000000

SAS Address 5: 0000000000000000

SAS Address 6: 0000000000000000

SAS Address 7: 0000000000000000

BBU Present: true

NVRAM Present: true

Serial Debugger Present: true

Memory Present: true

Flash Present: true

Memory Size: 512 MB

Cache Memory Size: 394 MB

Number of Backend Ports: 8

HDD 수 표시

HDD 수를 보려면 show physical-drive-count 명령을 입력합니다.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show physical-drive-count

PCI Slot SLOT-5:

Physical Drive Count: 9

Critical Physical Drive Count: 0

Failed Physical Drive Count: 0

기술 지원 파일

CLI에 대한 액세스 권한이 없는 경우 기술 지원 파일(/tmp/tech_support)을 보고 HDD의 상태에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.다음은 IPMI(Intelligent Platform Management Interface) 센서의 HDD를 보여주는 기술 지원 파일의 일부입니다.

Querying All IPMI Sensors:

Sensor Name | Reading | Unit      | Status  | LNR | LC  | LNC | UNC | UC | UNR

HDD0_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD1_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD2_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD3_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD4_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD5_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD6_INFO   | na      | discrete  | na      | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD7_INFO   | na      | discrete  | na      | na  | na  | na  | na  | na | na

다음은 HDD 상태를 분석한 기술 지원 파일의 일부입니다.

Bit[15:10] - Unused

Bit[9:8]   - Fault

Bit[7:4]   – LED Color

Bit[3:0]   – LED State

Fault:

0x100 – On Line

0x200 - Degraded

LED Color:

0x10 – GREEN

0x20 – AMBER

0x40 – BLUE

0x80 – RED

LED State:

0x01 – OFF

0x02 – ON

0x04 – FAST BLINK

0x08 – SLOW BLINK

다음은 HDD 상태를 보여주는 기술 지원 파일의 일부입니다(상태 코드 0x2181).

0x2181

Fault:

0x100 --- HDD is On Line

LED Color:

0x80 --- RED

LED State:

0x01 --- OFF

배터리 백업 장치

일부 서버 구축에서 BBU(Battery Backup Unit)를 사용할 수 있습니다.BBU는 지능형 배터리 백업 장치로서 전원 손실 시 최대 72시간 동안 RAID 컨트롤러의 디스크 쓰기 캐시 데이터를 보호합니다.

다음 예에서는 BBU의 상태를 확인하기 위해 MegaCli를 사용하는 방법을 보여줍니다.

bash$ sudo /opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -AdpBbuCmd -a0 -NoLog

Password:

. . .

Battery Replacement required            : Yes

. . .

Relative State of Charge: 99 %

Absolute State of charge: 76 %

. . .

Date of Manufacture: 11/08, 2008

Design Capacity: 700 mAh

Design Voltage: 3700 mV

Specification Info: 33

Serial Number: 243

Pack Stat Configuration: 0x6cb0

Manufacture Name: LSI113000G

Device Name: 2970700

Device Chemistry: LION

Battery FRU: N/A

다음 예에서는 BBU의 상태를 확인하기 위해 CLI를 사용하는 방법을 보여줍니다.

ucs-c200-m2 /chassis/storageadapter #show bbu detail

Controller SLOT-7:

Battery Type: iBBU

Battery Present: true

Voltage: 4.023 V

Current: 0.000 A

Charge: 100%

Charging State: fully charged

Temperature: 34 degrees C

Voltage Low: false

Temperature High: false

Learn Cycle Requested: false

Learn Cycle Active: false

Learn Cycle Failed: false

Learn Cycle Timeout: false

I2C Errors Detected: false

Battery Replacement Required: true

Remaining Capacity Low: true

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems