목차

소개

문제

솔루션

SSH 세션

UCS Manager 웹 UI

소개

이 문서에서는 6400 FI(Fabric Interconnect)에서 FPGA(Secure Field-Programmable Gate Array)를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

문제

UCS Manager(Unified Computing System Manager)에서 6400(4세대) FI의 릴리스 4.1(3) 이상으로 업그레이드하면 다음과 같은 주요 오류가 발생합니다.

Description: Endpoint FPGA firmware Unsecured.

Fault Code: F2023

이는 FPGA의 골든 영역에 코드를 삽입하거나 수정할 수 있는 알려진 보안 부팅 취약성에 대한 응답으로 새로운 기능으로, 이는 기본적으로 보안 부팅을 무력화시킵니다.

솔루션

이 메시지는 6400 Series FI에서 릴리스 4.1(3) 이상으로 업그레이드할 때 예상되는 메시지입니다. 이 오류는 하나 또는 두 FI에서만 발생할 수 있으며 원래 함께 제공된 코드에 따라 달라집니다.

보안 감소 외에 생산 위험이 없습니다. 다음 계획된 유지 보수 기간까지 지연될 수 있습니다.

FPGA를 보안하고 SSH 세션 또는 UCS Manager GUI를 통해 이러한 단계에서 오류를 지울 수 있습니다.

참고: 이렇게 하려면 각 FI를 재부팅해야 합니다. 서비스 창에서 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

SSH 세션

1. 도메인에 대한 SSH 세션을 엽니다. 클러스터 IP 주소 또는 FI의 IP 주소가 작동합니다.
UCS-A# scope fabric-interconnect a

UCS-A /fabric-interconnect# activate secure-fpga

UCS-A/fabric-interconnect*# commit-buffer

참고: 짧은 지연 후에 FI가 재부팅됩니다. FI를 수동으로 재부팅하지 마십시오!

2. B FI에서 이 프로세스를 반복합니다.
UCS-B# top

UCS-B# scope fabric-interconnect b

UCS-B /fabric-interconnect# activate secure-fpga

UCS-B/fabric-interconnect*# commit-buffer

참고: 짧은 지연 후에 FI가 재부팅됩니다. FI를 수동으로 재부팅하지 마십시오!

엔드포인트 FPGA 펌웨어 보안되지 않은 오류가 이제 지워진 상태여야 합니다.

UCS Manager 웹 UI

1. Navigation(탐색) 창에서 Equipment(장비) > Fabric Interconnects(패브릭 인터커넥트) > Fabric_Interconnect_Name을 선택합니다.

2. Work(작업) 창에서 General(일반) 탭을 클릭합니다.

3. General(일반) 탭의 Actions(작업) 영역에서 Install Secure FPGA(보안 FPGA 설치)를 클릭합니다.

4. 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.

5. Cisco UCS Manager가 FI를 다시 시작하고 로그아웃한 후 Cisco UCS Manager GUI의 연결을 끊으려면 경고 메시지에서 예를 클릭합니다.

참고: 짧은 지연 후에 FI가 재부팅됩니다. FI를 수동으로 재부팅하지 마십시오!

"Install Secure FPGA(보안 FPGA 설치)" 옵션이 표시되지 않으면 브라우저 캐시를 지우거나 개인 검색 세션을 사용합니다.

Secure FPGA 업그레이드에 대한 자세한 내용은 Cisco UCS Manager 릴리스 정보, 릴리스 4.1을 참조하십시오.