목차

질문:

질문:

Gmail 내에서 Google Chat를 차단하는 방법

환경: 모든 WSA 디바이스

사용자 지정 범주를 사용하여 Gmail 내에서 Google 채팅을 차단할 수 있습니다.

이렇게 하면 채팅 기능에 로그인을 시도할 때 채팅 사용 가능 gmail 세션에서 다음 오류가 표시됩니다.

- 채팅 전송을 방해할 수 있는 기술적인 문제가 발생했습니다.

Google 채팅 차단

1. Web Security Manager에서 사용자 지정 범주 만들기 -> 맞춤형 URL 범주

2. 고급 아래에서 다음을 지정합니다.정규식

메일\.google\.com/mail/channel

3. 다음을 지정합니다. 사이트

talk.google.com, .talk.google.com

4. 액세스 정책에서 이 사용자 지정 범주를 차단으로 설정합니다.

Google 채팅 차단(대체 방법)

1. Web Security Manager에서 사용자 지정 범주 만들기 -> 맞춤형 URL 범주

2. 사이트 아래에서 다음을 지정합니다.

.chatenabled.mail.google.com, chatenabled.mail.google.com, 216.239.37.125, 72.14.253.125, 72.14.217.189, 209.85.137.125

3. 액세스 정책에서 이 사용자 지정 범주를 차단으로 설정합니다.

Google 채팅 차단(대체 방법 2)

1 .  이 콘텐츠 형식 헤더와 일치:

사용자 에이전트:Google Talk

참고:  HTTPS 프록시가 활성화되고 mail.google.com이 패스스루로 설정된 경우 이 솔루션이 작동하지 않습니다.