목차

질문:

질문:

WCCP 재설정 또는 프록시 재시작이 발생하는 정책 변경 사항은 무엇입니까?

환경:AsyncOS 버전 6.x, 7.1, 7.5 이상을 실행하는 Cisco WSA(Web Security Appliance)

WSA 어플라이언스의 특정 컨피그레이션 변경 사항을 적용하려면 프록시 서비스를 다시 시작해야 합니다.

1. AsyncOS 버전 7.1.x 이하에서 프록시 서비스를 다시 시작하면 WCCP 협상도 중단되고 다시 동기화됩니다.

2. AsyncOS 버전 7.5.x 이상에서 WCCP 협상은 다른 프로세스에 의해 처리됩니다.따라서 프록시 서비스를 다시 시작해도 WCCP가 삭제 및 재협상되지 않습니다.

또한 AsyncOS 버전 7.5.x 이상에서는 변경 사항을 커밋하는 동안 컨피그레이션 변경이 프록시 서비스 재시작을 트리거할 때 WSA가 웹 GUI에 아래 알림을 표시합니다

—

이러한 변경 사항을 처리하기 위해 Commit 후 프록시 프로세스가 다시 시작됩니다.이로 인해 서비스가 잠시 중단됩니다.또한 인증 캐시가 지워지며 일부 사용자가 다시 인증해야 할 수 있습니다.

—

아래 표에는 몇 가지 컨피그레이션 및 프록시 서비스를 재시작할지 여부가 나와 있습니다.

구성 변경

AsyncOS 7.1

AsyncOS 7.5 이상

인증 영역을 추가하는 중

예

예

인증 영역을 삭제하는 중

예

예

ID 정책 추가

아니요

아니요

ID 정책 수정

아니요

아니요

ID 정책 삭제

아니요

아니요

HTTPS 프록시 활성화

예

예

HTTPS 프록시 비활성화

예

예

암호 해독 정책 추가

아니요

아니요

암호 해독 정책 수정

아니요

아니요

암호 해독 정책을 삭제하는 중

아니요

아니요

업스트림 프록시 추가

예

예

업스트림 프록시 삭제

예

예

라우팅 정책 추가

아니요

아니요

라우팅 정책 수정

아니요

아니요

라우팅 정책 삭제

아니요

아니요

액세스 정책 추가

아니요

아니요

액세스 정책 수정

아니요

아니요

액세스 정책을 삭제하는 중

아니요

아니요

사용자 지정 범주 추가

아니요

아니요

사용자 지정 범주 편집

아니요

아니요

사용자 지정 범주 삭제

아니요

아니요

인터페이스 설정 변경

예

예

경로 추가/삭제

예

예