목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

주 작업

작업

단계별 지침

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco VPN 3000 Concentrator에서 소프트웨어 이미지를 되돌리는 방법에 대한 지침을 제공합니다.이러한 지침을 사용하여 소프트웨어 이미지를 Concentrator의 다른 코드 버전으로 다시 전환할 수 있습니다.

VPN Concentrator에는 이미지 파일을 저장하기 위한 두 개의 위치가 있습니다.현재 시스템에서 실행 중인 이미지를 저장하는 활성 위치입니다.백업 위치를 확인합니다.이미지를 업데이트하면 백업 위치에 저장된 이미지 파일을 덮어쓰고 다음 재부팅 시 활성 위치가 됩니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 아래 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco VPN 3000 Concentrator 버전 4.1 이상

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.라이브 네트워크에서 작업하는 경우, 사용하기 전에 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

주 작업

작업

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

단계별 지침

아래에서는 소프트웨어 이미지를 되돌리기 위한 단계별 절차를 확인할 수 있습니다.

1. VPN Concentrator에 콘솔을 연결합니다.

2. Concentrator를 재부팅하거나 전원을 껐다가 켜십시오.

3. "Boot configured XXXMb of RAM" 메시지가 나타나면 세 개의 점을 찾은 다음 Ctrl-G(^G)를 누릅니다.

4. 옵션 5 - Boot Menu Options(부팅 메뉴 옵션)에서 활성 이미지를 전환합니다.

5. 옵션 1 - 주 코드를 계속 로드합니다.

Resetting System...

Boot-ROM Initializing...

Boot configured 64 MB of RAM.

...

!--- Press Ctrl-G here.

Cisco Systems, Inc./VPN 3000 Concentrator Series Version 4.0.int_3 Nov 18 2002 1

5:07:22

Boot Menu Options

-----------------

1 - Continue to load main code

2 - Complete boot without loading main code

3 - Load code without execution

4 - Execute code without loading

5 - Toggle active image

6 - Force main code to ignore config file

7 - Dump the MPC106/107 registers

Select choice 5

The active code image has been changed.

Cisco Systems, Inc./VPN 3000 Concentrator Series Version 4.0.int_3 Nov 18 2002 1

5:07:22

Boot Menu Options

-----------------

1 - Continue to load main code

2 - Complete boot without loading main code

3 - Load code without execution

4 - Execute code without loading

5 - Toggle active image

6 - Force main code to ignore config file

7 - Dump the MPC106/107 registers

Select choice 1

Loading image ..........

Verifying image checksum ...........

Active image loaded and verified...

Starting loaded image...

Starting power-up diagnostics...

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- 필드 알림:CVPN 3000 MAC 주소 문제는 2.5 > 소프트웨어가 2.2.1으로 다운그레이드될 때 발생합니다.

- Cisco VPN 3000 Series Concentrator 지원 페이지

- Cisco VPN 3000 Series 클라이언트 지원 페이지

- IPSec 지원 페이지

- Technical Support - Cisco Systems