목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

문제

원인

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco Security Manager를 시작할 때 나타나는 DLL 오류에 대해 설명합니다. Cisco Security Manager는 Windows 2000 서버, 고급 서버, Professional 및 Windows 2003 서버를 포함하는 Windows 2000 플랫폼에 설치됩니다.

Cisco Security Manager는 방화벽, VPN 및 IPS(Intrusion Prevention System) 디바이스에 대한 디바이스 컨피그레이션 및 보안 정책의 모든 측면을 중앙에서 프로비저닝합니다. 또한 QoS(Quality of Service) 라우팅 및 SNMP(Simple Network Management Protocol)와 같이 보안과 엄격하게 관련되지 않는 고급 설정을 지원합니다.

Cisco Security Manager는 Cisco Security Management Suite에 포함되어 있으며 모니터링 및 완화를 위한 Cisco MARS(Security Monitoring, Analysis, and Response System)도 포함되어 있습니다. 이 제품의 기능 및 주요 사항에 대한 자세한 내용은 Cisco Security Manager 제품 및 서비스 페이지를 참조하십시오. 서버 애플리케이션 설치, 업그레이드, 다운그레이드, 제거 및 재설치 방법에 대한 자세한 내용은 Cisco Security Manager 3.0.1 설치 설명서의 Installing, Upgrading, Downgrading, Uninstalling, and Reinstalling Server Applications 장을 참조하십시오.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Windows 2000 플랫폼에 설치된 Cisco Security Manager 3.0.1을 기반으로 합니다.

시스템 요구 사항에 대한 자세한 내용은 Cisco Security Manager 3.0.1용 설치 설명서의 요구 사항 및 종속성 섹션을 참조하십시오.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 규칙을 참조하십시오.

문제

Windows 2000 플랫폼에서 Cisco Security Manager 3.0.1을 시작할 때 볼 수 있는 일부 DLL 오류는 다음과 같습니다.

- WINMM.dll을 찾을 수 없으므로 이 응용 프로그램을 시작하지 못했습니다. 응용 프로그램을 다시 설치하면 이 문제가 해결될 수 있습니다.

- WS2_32.dll을 찾을 수 없으므로 이 응용 프로그램을 시작하지 못했습니다. 응용 프로그램을 다시 설치하면 이 문제가 해결될 수 있습니다.

- ODBC32.DLL을 찾을 수 없으므로 이 응용 프로그램을 시작하지 못했습니다. 응용 프로그램을 다시 설치하면 이 문제가 해결될 수 있습니다.

참고: Cisco Security Manager를 다시 설치하기 전에 설치 준비 체크리스트를 확인하십시오.

원인

이러한 DLL 오류는 Cisco Security Manager가 운영 체제와 다른 드라이브에 설치된 경우 나타날 수 있습니다.

솔루션

이 문제를 해결하려면 다음 솔루션 중 하나를 사용해 보십시오.

- casusers가 필요한 DLL에 액세스할 수 있는 권한을 가지도록 시스템의 로컬 Administrators 그룹에 casusers 그룹을 추가합니다. 이렇게 하려면 시작 > 프로그램 > 관리 도구 > 컴퓨터 관리 > 로컬 사용자 및 그룹 > 그룹을 선택하고 causers를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 그룹에 추가를 선택합니다.

- 운영 체제가 설치된 Windows 시스템의 논리 드라이브에 Cisco Security Manager를 제거한 다음 다시 설치합니다.

Cisco Security Agent의 독립형 버전을 포함하여 클라이언트 시스템 또는 서버에 Cisco Security Manager 관련 소프트웨어 애플리케이션을 설치, 제거 또는 재설치할 때 발생할 수 있는 문제를 해결하는 데 도움이 되는 자세한 내용은 Installation Guide for Cisco Security Manager 3.0.1의 Troubleshooting(문제 해결) 섹션을 참조하십시오.

관련 정보

- Cisco Security Manager 제품 지원 페이지

- Cisco Security Manager 설치 가이드

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems