목차

소개

참조

소개

이 표에는 Cisco 보안 커넥터에 대한 Apple iOS 호환성 정보가 포함되어 있습니다. 나열된 일부 버전은 더 이상 지원되지 않으며 기록 참조를 위해 포함되어 있습니다. 지원되는 커넥터 버전에 대한 자세한 내용은 AMP for Endpoints Connector 지원 정책을 참조하십시오.

Apple iOS

버전

Cisco Security Connector 버전

1.4.0

대상

1.4.2

1.4.3 이상

1.6.0 이상

11

12

13.0 ~ 13.1

13.2 이상

14.4 이상

범례

호환 가능. 항상 사용 가능한 최신 버전의 커넥터를 사용하는 것이 좋습니다.

호환 가능; 더 이상 지원되지 않습니다.

호환되지 않습니다.

참조

- 보안 엔드포인트 Windows 커넥터 OS 호환성

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS 호환성

- Cisco Secure Endpoint Mac Connector OS 호환성