목차

설명

고객 영향

권장 조치

유용한 링크

설명

2024년 10월 31일 이후 Cisco Secure Endpoint는 정책 서명 메커니즘을 SHA-1에서 SHA-256으로 마이그레이션합니다. 그러면 Secure Endpoint 커넥터에서 정책 설정의 신뢰성을 확인하는 데 사용하는 알고리즘이 변경됩니다.

고객 영향

다음 버전의 Secure Endpoint Connector에서는 2024년 10월 31일 이후 정책 업그레이드 및 포털 관리를 수행할 수 없습니다.

- 7.0.5 이전 Windows 커넥터 버전(2019년 10월 이전에 릴리스됨)

- 1.11.0 이전 Mac/Linux 커넥터 버전(2019년 7월 이전에 릴리스됨)

권장 조치

보안 엔드포인트 정책 업그레이드 및 포털 관리를 계속하려면 기존 커넥터를 2024년 10월 31일 이전에 해당 버전보다 최신 버전으로 업그레이드해야 합니다. 사용 가능한 최신 Secure Endpoints 버전으로 업그레이드하는 것이 좋습니다.

유용한 링크

Cisco Secure Endpoint 릴리스 정보

보안 엔드포인트 소프트웨어 지원 정책

보안 엔드포인트 Windows 커넥터 OS 호환성

보안 엔드포인트 Mac 커넥터 OS 호환성

보안 엔드포인트 Linux 커넥터 OS 호환성