목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

구성

관련 정보

소개

Cisco Security Manager는 Cisco Security Management Suite의 일부로서 Cisco Self-Defending Network를 위한 포괄적인 정책 관리 및 시행을 제공합니다. Cisco Security Manager는 보안 관리를 위한 업계 최고의 엔터프라이즈급 애플리케이션입니다. Cisco Security Manager는 Cisco 라우터, 보안 어플라이언스 및 보안 서비스 모듈 전반에 걸쳐 방화벽, VPN 및 IPS(Intrusion Prevention System) 보안 서비스의 컨피그레이션 관리를 지원합니다.

Cisco Security Manager 기능 및 혜택과 버전 3.1의 새로운 기능에 대한 요약은 Cisco Security Manager 3.1 데이터 시트(http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps5739/ps6498/product_data_sheet0900aecd8062bf6e.html)을 참조하십시오. Cisco Security Manager 3.1을 Cisco.com의 http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/csm-app에서 다운로드할 수 있습니다(등록된 고객만 해당).

이 문서에서는 IOS IPS의 초기 컨피그레이션을 수행하기 위해 Cisco Security Manager 3.1을 사용하는 방법에 대해 설명합니다. IOS IPS로 이미 구성된 라우터의 경우 고객은 프로비저닝 작업에 Cisco Security Manager 3.1을 직접 사용할 수 있습니다.

참고: Cisco Security Manager 3.1은 IOS IPS를 구성하기 위해 IOS 12.4(11)T2 이상 IOS 이미지만 지원합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco Security Manager 3.1

- Cisco IOS 12.4(11)T2

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 규칙을 참조하십시오.

구성

IOS IPS를 구성하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 로컬 PC에서 Cisco Security Manager 3.1 클라이언트를 실행합니다.

2. Cisco Security Manager 3.1에 디바이스를 추가하려면 파일 메뉴에서 새 디바이스를 선택합니다.

3. New Device 창에서 디바이스를 추가할 방법을 선택합니다. 이 예에서는 네트워크에서 디바이스를 추가합니다.

4. Next(다음)를 클릭합니다.

5. 추가할 디바이스의 ID 세부 정보를 입력합니다. 예를 들어, 호스트 이름 및 IP 주소입니다.

6. Next(다음)를 클릭합니다.

7. 추가할 IOS 라우터의 기본 자격 증명(예: 사용자 이름, 비밀번호, 비밀번호 활성화)을 입력합니다.

8. Cisco Security Manager에 디바이스를 추가하려면 Finish를 클릭합니다.

참고: 이 예에서는 사용자가 미리 구성된 라우터를 이미 가지고 있으며 적절한 자격 증명을 사용하여 라우터에 로그인할 수 있다고 가정합니다.

검색 상태 창에 "검색 완료"가 나타나면 Cisco Security Manager에 디바이스를 성공적으로 추가했습니다. Cisco Security Manager에 디바이스를 성공적으로 추가한 후에는 IPS를 활성화하려면 공개 키를 할당해야 합니다.

9. 왼쪽의 메뉴에서 FlexConfigs 구성 화면으로 이동합니다.

10. 화면 오른쪽의 FlexConfigs 사용자 인터페이스를 클릭한 다음 Add 아이콘을 클릭합니다.

11. Selected FlexConfigs 목록에서 IOS_IPS_PUBLIC_KEY를 선택하고 OK를 클릭합니다.

12. 변경 사항을 저장하려면 Save를 클릭합니다.

참고: IOS_IPS_PUBLIC_KEY FlexConfig는 공개 키에 대한 컨피그레이션을 포함합니다.

13. 왼쪽의 메뉴에서 IPS 제목 아래에 있는 General Settings를 선택합니다.

14. 플래시의 IPS 컨피그레이션 위치를 입력합니다. IPS 컨피그레이션이 배치되는 위치입니다.

15. 변경 사항을 저장하려면 Save를 클릭합니다.

참고: 위치 디렉토리가 라우터 플래시에 이미 생성되었는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 mkdir <directory_name> 명령을 사용하여 위치 디렉토리를 만듭니다.

16. IPS를 활성화하려면 Interface Rules(인터페이스 규칙)로 이동하고 Enable IPS(IPS 활성화) 확인란을 선택한 다음 Add Row(행 추가)를 클릭합니다.

17. Add IPS Rule(IPS 규칙 추가) 대화 상자의 Rule Name(규칙 이름) 필드에 IPS 규칙의 이름을 입력한 다음 Add Row(행 추가)를 클릭하여 IPS를 적용해야 하는 인터페이스를 포함합니다.

18. IPS 규칙을 적용해야 하는 방향을 나타내는 라디오 버튼을 클릭한 다음 Select(선택)를 클릭하여 적절한 인터페이스를 선택합니다.

19. Interface Selector 목록에서 인터페이스를 선택하고 OK를 클릭합니다.

20. 변경 사항을 저장하려면 Save를 클릭합니다.

21. 최신 IPS 서명을 설치하려면 Tools > Apply IPS Update를 선택합니다.

22. 최신 서명 파일을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.

23. IPS 업데이트를 적용해야 하는 디바이스를 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.

24. Finish를 클릭하여 서명을 적용합니다.

25. IPS로 이동하고 Signatures를 선택하여 모든 시그니처 목록을 확인합니다.

26. IOS 라우터에 IPS를 구축하려면 File(파일) > Submit and Deploy(제출 및 구축)를 선택합니다.

27. 변경 사항을 구축할 디바이스를 선택하고 Deploy(구축)를 클릭합니다.

28. 구축 상태를 확인하여 오류가 있는지 확인합니다.

관련 정보

- Cisco IOS IPS(Intrusion Prevention System) 제품 및 서비스 페이지

- 5.x 서명 형식으로 Cisco IOS IPS 시작하기

- IPS 5.x 서명 형식 지원 및 사용 편의성 향상

- Cisco 침입 방지 시스템

- 보안 제품 필드 알림(CiscoSecure Intrusion Detection 포함)

- Technical Support - Cisco Systems