목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

구성

보고

암호화

다음을 확인합니다.

관련 정보

소개

이 문서에서는 Outlook에서 Cisco Email Security Reporting and Encryption 플러그인 단추를 사용자 지정하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Email Security 플러그인

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Windows 10 64비트, Outlook 2016(64비트) 및 Cisco Email Encryption 플러그인 1.2.1

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

배경 정보

Cisco Email Security 플러그인을 설치할 때 Outlook 인터페이스의 Cisco Email Reporting and Encryption 섹션에 표시되는 버튼을 사용자 지정할 수 있습니다.

- Windows에서 파일을 편집할 수 있는 권한이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 Outlook에서 새 구성을 읽지 못합니다.

- Outlook이 설치되었습니다.Outlook 및 플러그 인이 호환성 매트릭스에서 일치해야 합니다.Cisco Email Encryption 호환성 매트릭스

- Cisco Email Security 플러그인이 설치되었습니다.

- CRES 포털에서 BCE 컨피그레이션 파일을 다운로드하려면 회사에 대한 CRES 계정이 있어야 하며 관리자 권한이 있어야 합니다. https://res.cisco.com/admin/

참고:CRES 관리자 계정이 없는 경우 Cisco 지원에 문의하십시오.

구성

보고

1단계. Microsoft Outlook이 설치 및 닫힙니다.

2단계. PC에 Cisco Email Security 플러그인을 수동으로 설치합니다.

3단계. CRES 포털(https://res.cisco.com/admin/)으로 이동하여 이미지에 표시된 대로 BCE 구성 파일을 다운로드합니다.

4단계. BCE.xml 파일의 수정 사항은 비즈니스 요구 사항에 따라 달라집니다.

예:Marketing(마케팅) 버튼을 제거하려면 reportType name="marketing" 섹션으로 이동하여 이미지에 표시된 대로 이 섹션을 삭제해야 합니다.

5단계. BCE.xml 파일의 변경 사항을 완료하고 저장합니다.

6단계. CRES 관리자 포털에서 BCE Config 탭으로 이동하여 제공된 대로 파일을 업로드합니다.

7단계. 이미지에 표시된 대로 Upload and Sign(업로드 및 서명)을 클릭합니다.

8단계. BCE_Config_signed.xml이라는 생성된 새 서명된 파일을 C:\ProgramData\Cisco\Cisco Email Encryption Plug-In\Common에 복사하고 이미지에 표시된 대로 config_1.xml로 이름을 바꿉니다.

9단계. CommonComponentsConfiguration 태그 아래에 CommonComponentsConfig.xml이라는 파일을 열고 이미지에 표시된 대로 이러한 문자열을 추가합니다.

<계정 파일 이름>

<accountFileName filePath="config_1.xml" emailAddressAndKeyServer="*"/>

</account파일 이름>

10단계. Microsoft Outlook을 열고 사용자 지정이 원하는 대로 설정되었는지 확인합니다.

암호화

Plugin Software는 Cisco Email Encryption이라는 또 다른 섹션을 추가합니다. 이 섹션에는 이미지에 표시된 것처럼 두 개의 단추가 더 있습니다.

다음 행에서 config_1이라는 파일의 값을 true에서 false로 변경하면 메시지 관리 버튼이 비활성화됩니다.

<showManageMessageButton>false</showManageMessageButton>

다음 행에서 Config_1이라는 파일의 값을 true에서 false로 변경하면 플러그인 옵션 버튼이 비활성화됩니다.

<showPluginOptions>false</showPluginOptions>

Call Home 팝업 창은 다음과 같이 표시됩니다.

이 설정은 다음 줄에서 config_1이라는 파일의 값을 true에서 false로 변경할 때 비활성화됩니다.

<callHome>

<callHomeAdminEnabled>false</callHomeAdminEnabled>

</callHome>

참고:위 라인을 추가하고 불일치를 방지하기 위해 값을 false로 변경해야 하는 경우 callHome 팝업 창의 행이 config_1 파일에 나타날 수 없습니다.

이 세 가지 마지막 옵션을 수정한 후 변경 사항을 제대로 저장하려면 5-10단계를 따라야 합니다.

다음을 확인합니다.

적절한 프로세스를 수행하고 Outlook 클라이언트에서 결과를 확인합니다.클라이언트가 새 변경 내용을 로드하도록 하려면 Outlook을 닫고 열 수 있습니다.

관련 정보

- 소프트웨어 IronPort Email Security Appliance 플러그인 - 1.2.1.118

- Cisco Email Encryption 플러그인 1.2 관리자 가이드

- Cisco Email Encryption 호환성 매트릭스

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems