목차

소개

암호화된 메시지에 대한 회신 또는 CRES WebSafe에서 직접 보내는 이메일에 대해 SPF 확인이 실패하는 이유는 무엇입니까?

소개

이 문서에서는 Cisco CRES(Registered Envelope Service)의 메시지에 대해 SPF(Sender Policy Framework) 레코드를 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

암호화된 메시지에 대한 회신 또는 CRES WebSafe에서 직접 보내는 이메일에 대해 SPF 확인이 실패하는 이유는 무엇입니까?

CRES에서 전송된 이메일(보안 회신 또는 보안 작성 이메일)의 경우 수신자 끝에서 SPF 확인이 실패합니다.그 이유는 보안 작성 및 보안 응답이 생성되어 호스팅된 키 서버에서 전달되기 때문입니다.발신 IP 주소가 수신자의 끝에 나열된 IP 주소와 일치하지 않습니다.이 문제를 해결하려면 도메인의 SPF 레코드에 이 문을 추가합니다.

include:res.cisco.com