목차

소개

배경 정보

소개

이 문서에서는 오류 메시지 "Errno 61"에 대한 세부 정보를 설명합니다.

기고자: Stephan Fiebrandt 및 Chris Haag, Cisco TAC 엔지니어

배경 정보

Cisco Email Security Appliance에서 네트워크 오류로 인해 메시지를 전달할 수 없는 경우 몇 가지 다른 "오류 번호" 메시지가 있을 수 있습니다.Errno 61은 대상 IP에 활성 상태인 서버가 없음을 나타냅니다.어플라이언스의 전원을 끄고 다른 Cisco Content Security Appliance에서 해당 어플라이언스로 메일을 전달하려고 시도하면 로그 메시지입니다.

Connection Error: DCID: 15242613 IP: 192.168.1.1 port: 25 details: [Errno 61] Connection refused interface: 1.1.1.1 reason: network error

연결이 TCPREFUSED이면 Errno 54가 표시됩니다.