목차

질문

질문

Cisco Anti-Spam의 탐지율, 오탐지율 및 처리량은 어떻게 됩니까?

Cisco ESA(Email Security Appliance) 및 안티스팸 엔진은 오탐을 최소화하도록 최적화되었습니다.

Cisco의 목표는 오탐 비율이 100만 분의 1 미만이고 97%를 초과하는 것입니다.

참고:Cisco Anti-Spam의 처리량은 ESA의 구성 방식 및 필요한 처리량을 처리할 수 있는 하드웨어 리소스에 따라 달라집니다.

실제 탐지율과 오탐률은 지역 및 메일플로우에 따라 달라집니다.