목차

소개

배경 정보

소개

이 문서에서는 수신 SMTP 연결에서 "verified no"의 의미를 설명합니다.

배경 정보

다음은 "verified no" 로그 메시지의 예입니다.

Wed Nov 17 10:00:20 2004 Info: New SMTP ICID 353419258 interface

PublicNet(10.111.123.234) address 103.102.100.99 reverse dns

host unknown verified no

이 유형의 로그 메시지는 다음을 나타냅니다.

1. IP 주소가 FQDN(정규화된 도메인 이름)으로 역확인되지 않습니다.

2. Reverse Resolution(역방향 확인)에서 찾은 호스트 이름은 연결 중인 것과 동일한 IP 주소로 Resolve(확인)를 전달하지 않습니다.

이러한 상태는 DNS 레코드가 제대로 관리되지 않는 ISP에서 자주 나타납니다.

이 조건은 일반적으로 메일 배달에 실패하지 않습니다.

Cisco 고객은 DNS 문제로 도메인의 메시지를 제한하거나 차단할 수 있습니다.