목차

소개

ESA 시스템 표시등이 주황색으로 깜박이는 경우의 의미는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서에서는 시스템 표시등 표시등이 주황색으로 깜박이기 시작하면 Cisco ESA(Email Security Appliance)의 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

ESA 시스템 표시등이 주황색으로 깜박이는 경우의 의미는 무엇입니까?

어플라이언스의 시스템 표시등이 주황색으로 깜박이면 즉각적인 개입이 필요한 심각한 하드웨어 문제가 있음을 의미합니다.

어플라이언스의 베젤 뒤에(C1x0 및 S1x0 시리즈 어플라이언스 제외)의 추가 오류 정보를 표시하는 소형 LCD 패널이 있습니다.베젤을 아래로 기울이며(도구 필요 없음) 디스플레이에 나타나는 오류 코드를 복사합니다.그런 다음 Cisco Content Security 고객 지원에 문의하여 문제를 해결하십시오.

관련 정보

- ESA FAQ:ESA/WSA/SMA의 전면 LCD 패널에 표시할 수 있는 메시지는 무엇입니까?