목차

소개

사전 요구 사항

중앙 관리 클러스터에서 지원되는 최대 시스템 수는 얼마입니까?

소개

이 문서에서는 중앙 관리 클러스터에서 지원되는 최대 어플라이언스 수에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

이 문서의 정보는 Cisco Email Security Appliance 및 모든 버전의 AsyncOS를 기반으로 합니다.

중앙 관리 클러스터에서 지원되는 최대 시스템 수는 얼마입니까?

최적의 성능을 얻기 위해 사용자는 단일 클러스터를 20개 이하의 어플라이언스로 제한하는 것이 좋습니다.